目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

問題：SAP HANA橫向擴展環境意外停機

解決方案

相關資訊

簡介

本文檔描述了SAP HIgh Performance Analytic Appliance(HANA)橫向擴展解決方案與電磁相容(EMC)VNX儲存的結合以及如何應用於Cisco SAP HANA裝置以及SAP HANA定製資料中心整合(TDI)實施。它還說明了如何更改多路徑配置以減少環境的意外中斷。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

問題：SAP HANA橫向擴展環境意外停機

對於SAP HANA，所需的資料和日誌檔案系統通過光纖通道從EMC VNX儲存中裝載。裝置的安裝和解除安裝由SAP HANA儲存API控制，並且基於Linux裝置對映器多路徑(DM-MP)模組。此配置包含到每個儲存裝置的八條路徑（主動/被動）。

在SUSE Linux Enterprise System 11.3、Linux核心3.0.101-0.40中，檢測到多路徑邏輯中的錯誤，其中沒有重置介質訪問超時計數器。由於該錯誤，當計數器達到值2時，儲存裝置將離線。

這可能會導致SAP HANA擴展環境意外中斷。

只要硬體和纜線沒有錯誤，系統就不會遇到錯誤。

解決方案

將SUSE Linux Enterprise System 11.3核心更新為版本3.0.101-0.47.52.1或更高版本，並在/etc/multipath.conf檔案中調整以下引數：

rr_min_io

flush_on_last_del

fast_io_fail_tmo

dev_loss_tmp

產生的配置檔案必須如下所示：

defaults {

user_friendly_names     no

}

devices {

device {

vendor                 "DGC"

product                ".*"

product_blacklist      "LUNZ"

features               "0"

hardware_handler       "1 emc"

path_selector          "round-robin 0"

path_grouping_policy   group_by_prio

failback               immediate

rr_weight              uniform

no_path_retry          5

rr_min_io              1000

path_checker           emc_clariion

prio                   emc

flush_on_last_del      yes

fast_io_fail_tmo       off

dev_loss_tmo           120

}

}

附註：EMC白皮書SAP HANA TDI的VNX配置建議（第20頁）未提及這些更改，因為白皮書是在檢測到核心錯誤之前建立的。

相關資訊

- EMC知識庫文章203541 - 「SUSE Linux DM-MPIO on VNX storage loss paths random in a SAP HANA TDI environment」

- 技術支援與文件 - Cisco Systems