目錄

簡介

背景資訊

問題：UCS M5刀片DIMM填充標籤與文檔不匹配

解決方案

相關資訊

簡介

本文檔介紹舊UCS M5刀片DIMM填充標籤的問題，該標籤不能反映當前的聯機文檔。

背景資訊

FCS後測試發現DIMM填充的最佳配置不同於最初發佈的規格。原始人口規則確實有效，但通過使用文檔中發佈的最新指南，可以獲得最佳效能。根據2018年5月實施的ECO EA553015，刀片蓋下的貼紙被更改，技術文檔在2017年12月更新。大約15K-20K刀片式伺服器隨原始DIMM填充標籤一起提供。

附註：只有M5刀鋒伺服器貼紙效果不佳。  機架式伺服器不附帶DIMM填充標籤，因此不會受到此問題的影響。

受影響的產品：

- UCS B200 M5

- UCS B480 M5

- 頂蓋(800-46239-01)具有反向B0（固定標籤具有反向C0）

- 頂級程式集編號(68-5800-04)具有版本A0（固定版本為B0）

問題：UCS M5刀片DIMM填充標籤與文檔不匹配

UCS M5刀片蓋子下的DIMM填充標籤與聯機UCS文檔中的資訊不匹配。

兩種配置均有效且受支援。舊標籤不應阻止發現或任何其他問題，除非它不是效能的最佳配置。應該指出，績效差異很小（約1%）。

解決方案

原始DIMM填充標籤沒有錯誤，但應指導客戶閱讀有關最新和最佳化配置的線上文檔。

B200-M5的舊貼紙供參考：

B480-M5的舊貼紙供參考：

相關資訊

- Cisco UCS B200 M5刀鋒伺服器安裝和維修說明 — 記憶體填充指南

- Cisco UCS B480 M5刀鋒伺服器安裝和維修說明 — 記憶體填充指南

- 技術支援與文件 - Cisco Systems