目錄

交換矩陣互聯上的一個或多個埠在寬限期內運行超過90天

ICSeverity

影響

說明

系統日誌消息

MessageSample

產品系列

Regex

建議

指令

交換矩陣互聯上的一個或多個埠在寬限期內運行超過90天

ICSeverity

3 — 錯誤

影響

寬限期過期後，埠可能無法工作。如果系統日誌出現過一次/幾次，並且不經常顯示，則可以將其安全忽略。

說明

此消息表示交換矩陣互聯上至少有一個埠已在寬限期內運行超過90天。當所有預設許可證已分配給埠且未許可埠運行超過90天後，固定模組上的一個或多個埠處於啟用狀態時，通常會發生此故障。

系統日誌消息

UCSM-3-LICENSE_GRACEPERIOD_90DAYS

MessageSample

Jan 03 18:38:02 <<ipaddress>> : %UCSM-3-LICENSE_GRACEPERIOD_90DAYS: [F0674][major][license-graceperiod-Xdays]

[sys/license/feature-ETH_PORT_ACTIVATION_PKG-cisco-x/inst-y] license

for ETH_PORT_ACTIVATION_PKG on fabric-interconnect y is running in the grace period for more than X days.

產品系列

- Cisco UCS B系列刀鋒伺服器

- 思科UCS C系列機架式伺服器

- Cisco UCS 5100系列刀鋒伺服器機箱

- Cisco UCS 6400系列光纖互連

- Cisco UCS 6300系列光纖互連

- Cisco UCS 6200系列光纖互連

Regex

不適用

建議

建議採取以下步驟：

1. 如果Cisco UCS（統一計算系統）管理器GUI（圖形使用者介面）中出現故障，請檢查固定模組上啟用的埠數。

2. 檢查每個交換矩陣互聯上安裝和使用的許可證數量。在Cisco UCS Manager GUI中，使用者可以從交換矩陣互聯的Admin頁籤訪問許可資訊。在Cisco UCS Manager CLI（命令列介面）中，使用者可以通過在許可證範圍下輸入show usage detail命令來訪問許可資訊。

3. 如果問題仍然存在，請購買新許可證並將其安裝在裝置上。如果這也不能解決問題，請與支援工程師聯絡。

指令

#show usage detail

#show feature detail

#show fault detail