目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

硬體

韌體

背景資訊

遷移預檢查

移轉程式

已知的問題

相關資訊

簡介

本文描述如何將思科統一計算系統(UCS)交換矩陣互聯(FI)系列6248遷移到6332-16UP。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Cisco UCS Manager初始配置故障排除

採用元件

硬體

- UCS 6332-16UP 40埠光纖互連

- UCS 6248UP 48埠光纖互連

韌體

- 基礎架構韌體6248 FI 3.2(3d)

- 6332 FI 3.1(3b)

- 6332 FI與6248 FI上的映像版本相匹配所需的軟體/韌體捆綁包

附註：可從Software download下載韌體映像。使用UCS硬體和軟體相容性表，驗證韌體與型號的硬體是否相容。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

6248提供32個SFP+通用埠，可作為1/10 Gbps固定乙太網埠或1/2/4/8 Gbps光纖通道埠運行。但是，6332僅提供16個SFP+埠。如果您在6248上使用超過16個SFP+埠，則必須使用6332上的分支埠來滿足SFP+埠的要求。

UCS-FI-6332-16UP規格：

- 埠1至16是SFP+通用埠，可作為1/10 Gbps固定乙太網埠或4/8/16 Gbps光纖通道埠運行。

- 埠17至34作為40 Gbps QSFP+埠運行，或者作為18個4個10 Gbps SFP+分支埠運行。或者，它們可以配備QSA介面卡以提供10 Gbps的操作。

- 埠35到40可作為固定的40 Gbps QSFP+埠運行。

遷移預檢查

- 確認當前設定包含兩個已部署的6248 FI，它們配置在單個群集中。

- 驗證群集高可用性(HA)狀態是否就緒，以及所有進程是否正常運行。
HA應處於就緒狀態，兩個FI的管理服務應處於開啟狀態

移轉程式

附註：開始遷移過程之前，請驗證遷移預檢查。

1. 確定集群中的從屬6248 FI並疏散。

2. 對於下級FI:

- 從機箱移除連線。

- 用其它6248 FI移除L1-L2，並準備用新的6332 FI替換。

3. 使用電源線插入第一個6332 FI並連線控制檯電纜，以便在獨立模式下啟動第一個6332 FI。

附註：您必須在獨立模式下啟動第一個6332 FI，以便升級其韌體，使其與當前6248 FI韌體同步。如果在獨立模式下未啟動第一個6332 FI，裝置將由於映像型別不同而無法同步其韌體。

4. 啟動獨立FI 6332的GUI，如果尚未匹配基礎設施韌體，則升級該韌體。

5. 將6332 FI連線到機箱，以確保至少連線了一個裝置。此連線提供對SEEPROM的訪問，以便在當前FI和新FI之間建立HA。

附註：此條件對於HA是必需的。如果沒有連線的裝置，即使L1-L2連線完成並且韌體匹配，也會出現有關故障HA的錯誤。

6. 將6332 FI上的埠配置為伺服器和網路以建立連線。

7. 清除6332 FI上的配置並使用控制檯連線準備將其新增到群集中。還要確保L1-L2已連線。

8. 使用控制檯允許將FI作為FI新增到當前群集。

9. 使用控制檯或GUI方法進行配置。輸入管理IP地址。

10. 等待FI完全啟動並且HA準備就緒。

11. 驗證pmon狀態。兩個FI的狀態均為正常後，第二個FI即可進行更換。

所有進程都應處於運行狀態

12. 繼續群集故障切換到6332 FI作為主節點。

13. 以類似方式更換其他6248 FI。

附註：您無需在獨立模式下升級第二個6332 FI。第一個6332 FI現在可以同步韌體，因為映像的型別相同，並且兩台裝置上的韌體差異不大。

14. 連線到第二個6332 FI:

- 將另一個6248 FI更換為第二個6332 FI。

- 將第二個6332 FI新增到群集並使用控制檯連線對其進行設定。

15. 使用GUI驗證群集狀態。

已知的問題

如果6332 FI上的伺服器埠進入SDP超時/SFP不匹配錯誤，並且只有連線到每個機箱的兩個埠中的一個才會發生該錯誤：在多次嘗試清除故障後保持連線不變。將6332 FI新增到群集後，當使用連線進行發現時，應自動清除錯誤。

相關資訊

- 在韌體升級期間在UCS中使用交換矩陣蒸發

- Cisco UCS Manager GUI配置指南：執行獨立配置的初始系統設定

- Cisco UCS Manager韌體管理指南：通過Cisco UCS Manager管理韌體

- 技術支援與文件 - Cisco Systems