目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

設定

AHCI模式

SWRAID模式

清理

驗證

疑難排解

簡介

本文檔介紹如何在UCS B200 M5上安裝帶有M.2 SSD的作業系統(VMware、Windows)

Cisco UCS B200 M5刀鋒伺服器有一個微型儲存模組選項，可插入主機板插槽以提供額外的內部儲存。迷你儲存模組可以是以下型別之一：

- 一個SD卡模組，最多支援兩個SD卡。  (使用UCS-MSTOR-SD catridge)

- 一個M.2 SSD模組，最多支援兩個SATA M.2 SSD。(使用UCS-MSTOR-M2網橋)

作者：Brian Morrissey和Mohammed Majid Hussain，思科TAC工程師。

必要條件

需求

- 瞭解UCS、策略和配置檔案

採用元件

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

UCSM 3.2.2b或更高版本

UCS B200 M5（伺服器韌體3.2.2b或更高版本）

功能目錄3.2.3i或更高版本

背景資訊

M.2磁帶盒由裝有UCS-M2-XXXGB SATA驅動器的UCS-MSTOR-M2托架組成

您可以在運營商中使用一個或兩個M.2 SSD。

M.2插槽1位於托架頂端；M.2插槽2位於托架的下側（與托架與伺服器主機板插槽的聯結器位於同一側）

如圖所示（兩個插槽均安裝了M.2 SSD驅動器）

頂端（插槽1）                                                                                 底面（插槽2）

M.2 UCS-MSTOR-M2庫存在UCSM中

只有在重新確認伺服器後，新增或刪除磁碟才會更新到UCSM清單，因為PCH控制器和M.2 Sata驅動器沒有CIMC感測器。

UCSM將警告您有關小型儲存的任何硬體更改，並且還會請求您重新確認伺服器。

重新確認伺服器後，應更新儲存清單（在本例中，插槽2中新增了M.2 ssd）。

設定

板載Lewisburg sSATA控制器用於管理這兩種型別的M.2墨盒，但不管理任何前面板驅動器。

PCH控制器在AHCI模式或SWRAID模式下運行。

AHCI模式：       磁碟顯示為JBOD磁碟。

SWRAID模式：根據策略中的使用者配置，磁碟可以位於RAID0或RAID1中。

所需的Raid

BIOS P-SATA設定

儲存配置檔案控制器定義設定

備註

RAID0、RAID1

SWRAID

RAID0或RAID 1

僅支援UEFI引導。作業系統需要megasr驅動程式。

JBOD

已禁用

諾萊德

舊版或UEFI引導

SW RAID模式下的嵌入式SATA MegaRAID控制器不支援VMware ESX/ESXi作業系統，因為VMWare沒有軟體raid驅動程式。您可以在AHCI模式下使用VMWare。

支援Microsoft Windows Server 2016 Hyper-V虛擬機器監控程式與嵌入式MegaRAID控制器在SW RAID模式下一起使用，但不支援所有其他虛擬機器監控程式。

AHCI模式支援所有虛擬機器監控程式。

AHCI模式

這是在AHCI模式下使用PCH控制器安裝VMware ESXi的示例。

建立RAID級別設定為「無RAID」的儲存配置檔案。

建立P-SATA模式設定為AHCI的BIOS策略

建立引導策略

將引導模式設定為UEFI

選擇「新增CD/DVD」

選擇「新增嵌入式本地磁碟」

從「新增嵌入式本地磁碟」部分選擇適當的選項

如果選擇「Any」，則預設順序為Disk1、Disk2

指定Uefi引導引數

將之前建立的BIOS策略分配給服務配置檔案

將之前建立的儲存配置檔案分配到服務配置檔案

AHCI模式下嵌入式PCH控制器的UCSM檢視

這是F2 BIOS選單中的檢視

注意pSATA設定為AHCI

請注意，UEFI策略名為VMware ESXi（在之前的引導策略中指定）

SWRAID模式

以下是在SWRAID模式下使用PCH控制器安裝Microsoft Windows Server 2016的示例

建立RAID級別設定為RAID1的儲存配置檔案以實現冗餘。

建立P-SATA模式設定為SWRAID的BIOS策略

建立引導策略

將引導模式設定為UEFI

選擇「新增CD/DVD」

選擇「新增嵌入式本地LUN」

指定UEFI引導引數

將之前建立的BIOS策略分配給服務配置檔案

將之前建立的儲存配置檔案分配到服務配置檔案

嵌入式的UCSM檢視 SWRAID模式下的PCH控制器

這是F2 BIOS選單中的檢視

注意pSATA設定為AHCI

注意LSI Software RAID Configuration Utility(sSATA)顯示

我們可以確認在BIOS中將虛擬驅動器設定為RAID1

對映Windows作業系統後，當您到達安裝驅動程式的部分時，瀏覽驅動程式資料夾的內容到嵌入式MegaRAID驅動程序的位置：儲存/Intel/C600-M5/<OS>/

我們應該能夠檢測我們建立的虛擬驅動器

按一下「新建」

磁碟應像這樣進行分割槽，並允許在主分割槽上安裝Windows。

安裝作業系統後，您可以按實際引導順序驗證對映

請注意，實際引導順序中的引數與BIOS中的引導選項中的引數相同

清理

如果要安裝其他作業系統或將控制器切換到AHCI模式，則需要清理磁碟。

為此，請在磁碟清理設定為「是」的情況下，將清理策略應用到服務配置檔案，然後解除服務配置檔案的關聯，以使清理生效。

服務配置檔案取消關聯後，驅動器狀態應變為「未配置良好」。

M.2 SSD只能在SWRAID模式下擦除，而不能在AHCI模式下擦除。

驗證

目前沒有適用於此組態的驗證程序。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊