目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

網路圖表

組態

設定

建立乙太網流量監控會話

將流量源新增到監控會話

驗證

疑難排解

簡介

本文檔介紹如何在UCS上配置乙太網流量監控會話。流量監控功能會複製來自一個或多個來源的流量，並將所複製的流量傳送到專用目的地連線埠，以供網路分析器進行分析。此功能也稱為交換式連線埠分析器(SPAN)。

作者：Vignesh Kumar、Avinash Shukla思科TAC工程師。

必要條件

需求

思科建議您瞭解、

- 交換矩陣互聯上的Cisco UCS和不同型別的埠。

- 網路捕獲工具（示例 — Wireshark）

採用元件

本檔案中的資訊是根據以下硬體和軟體元件：

- Cisco UCS光纖互連（任何軟體版本）

- UCS B系列或C系列伺服器

- GLC-T（1-Gigabit收發器）

- 5類電纜

- 安裝了1 GB乙太網埠和網路捕獲工具(wireshark)的筆記型電腦/PC

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何變更或設定可能造成的影響。

網路圖表

組態

設定

建立乙太網流量監控會話

步驟1。在「導航」窗格中，按一下LAN頁籤。

步驟2.導覽至Traffic Monitoring Sessions > Fabric_Interconnect_Name

步驟3.按一下右鍵Fabric_Interconnect_Name，然後選擇Create Traffic Monitoring Session（圖1）

圖1

步驟4.在Create Traffic Monitoring Session對話方塊中，為監控會話指定名稱，選擇Admin state至Enabled，選擇Destination port（本例中為25），然後選擇Admin speed至1Gbps（圖2）

圖2

步驟5.按一下OK。

步驟6.流量監控會話詳細資訊將顯示在右窗格中（圖3）

圖3

步驟7.按兩下TAC-TEST會話將給出如下屬性（圖4）

圖4

操作狀態為down，這是因為未配置任何源（以紅色突出顯示）

將流量源新增到監控會話

步驟1.  在Sources區域中，展開要新增的流量源型別的部分，在此情況下該部分將是Uplink Etherner Ports（圖5）

步驟2.要檢視可用於監控的元件，請按一下表右邊緣的+按鈕以開啟「新增監控會話源」對話方塊。

步驟3.選擇我們感興趣的上行鏈路介面，本例中為ethernet 1/9。

步驟4.根據要求選擇方向，此處選項表示兩端均已選擇以監控流量。

步驟5.按一下OK

圖5

驗證

UCS CLI

在nx-os模式下，執行

步驟1.  Show running interface eth 1/25

步驟2. Show interface eth 1/25

步驟3. Show interface eth 1/25收發器

附註：此處的SFP型別顯示為SFP-1000BASE-T

UCS GUI

步驟1。在導航窗格的Equipment頁籤> Fabric_Interconnect_Name下，突出顯示為目標配置的埠（圖6）

圖6

步驟2.  在導航窗格中，按一下LAN頁籤，然後按一下篩選器：Traffic Monitoring Sessions > Fabric_Interconnect_Name > Monitor session（圖7）

圖7

筆記型電腦/PC

步驟1.啟動wireshark工具之前（圖8）

圖8

2.啟動wireshark工具後，收到的資料包計數增加（圖9）

圖9

疑難排解

1. 如果目的地連線埠關閉，請檢查SFP、纜線。

2. 如果SFP/電纜沒有問題，請通過配置不同的源和目標對檢查狀態。

3. 如果問題仍然存在，請諮詢其他FI或裝置。

4. 檢查交換矩陣互連的型號。交換矩陣互聯6120僅在前8個埠上支援1 Gig介面。 http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/hw/switch/install/ucs6100_install/overview...