目錄

簡介

如何確定UCS B系列刀鋒伺服器上觸發故障指示燈的DIMM?

相關資訊

簡介

本文檔介紹如何使用Cisco UCS B系列刀鋒伺服器上的DIAG SW交換機來確定哪個DIMM觸發了前面板故障LED。

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

問：如何確定UCS B系列刀鋒伺服器上觸發故障LED的DIMM?

A.完成以下步驟，以便使用DIAG SW交換機確定哪個DIMM觸發了UCS B系列刀鋒伺服器上的前面板故障LED:

1. 檢視伺服器前面板上的故障指示燈LED，以驗證系統中是否存在故障。

2. 檢視日誌。此示例顯示DIMM問題：

Server 1/6:

Array 1:

DIMM Location Presence Overall Status Type Capacity (MB) Clock

---- ---------- ---------------- ------------------------ ------------ ------------- -----

1 DIMM_A1 Equipped Operable Other 8192 1067

2 DIMM_A2 Equipped Operable Other 8192 1067

3 DIMM_B1 Equipped Operable Other 8192 1067

4 DIMM_B2 Equipped Operable Other 8192 1067

5 Equipped Operable Undisc Unknown Unknown

6 DIMM_C2 Equipped Operable Other 8192 1067

7 DIMM_D1 Equipped Operable Other 8192 1067

8 DIMM_D2 Equipped Operable Other 8192 1067

9 DIMM_E1 Equipped Operable Other 8192 1067

10 DIMM_E2 Equipped Operable Other 8192 1067

11 DIMM_F1 Equipped Operable Other 8192 1067

12 DIMM_F2 Equipped Operable Other 8192 1067

3. 卸下伺服器和護蓋。

4. 找到主機板上的DIAG SW交換機。

注意：DIAG SW交換機在伺服器之間可能不同。

5. 按DIAG SW按鈕。

6. 找到有故障的DIMM。

故障DIMM指示燈為紅色。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems