目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

背景資訊

服務配置檔案中的虛擬介面介面卡

vNIC/vHBA放置

服務設定檔

硬體介面卡驗證

建立服務配置檔案

手動放置虛擬介面介面卡

相關資訊

簡介

新的思科統一計算系統(UCS)思科刀鋒伺服器B440 M1允許在UCS Manager(UCSM)服務配置檔案中放置虛擬介面介面卡。這稱為虛擬主機介面位置分配。

虛擬主機介面位置分配指定vNIC和vHBA在伺服器硬體配置中彼此獨立的物理網路介面（夾層）卡上的放置方式。當邏輯伺服器與刀片關聯時，虛擬介面介面卡被分配給物理介面卡。

使用新的B440 M1刀鋒伺服器時，有兩個虛擬介面介面卡可以將vNIC/vHBA分配給特定的虛擬介面介面卡（1到2）。 如果未將vNIC/vHBA分配給虛擬介面介面卡，則Unified Computing Manager(UCM)會根據pci bdf順序應用默認策略。此外，UCSM還允許您自定義每個虛擬介面介面卡，並建立虛擬介面介面卡配置文件，這些配置檔案可在伺服器刀片實施或恢復後使用。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Cisco UCS 5108機箱

- 採用版本4.1(3)N2的Cisco UCS 6100XP光纖互連

- Cisco UCS B440-M1刀鋒伺服器

- Cisco UCSM版本1.3

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- Cisco UCS B440-M1刀鋒伺服器

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

背景資訊

Cisco UCSM允許您定義B440-M1 10Gb夾層介面卡，現在有四個：

- 基於QLogic Schultz的CNA(M72KR-Q)

- 基於Emulex Tigershark的CNA(M72KR-E)

- 基於Intel Niantic的NIC(M61KR-I)

- 基於Broadcom Everest的網絡卡(M51KR-I)

本文檔使用的B440-M1 10Gb夾層介面卡是基於Emulex的CNA M72KR-E，支援兩個vHBA/vNIC。

以下是每個虛擬介面介面卡具有2個HBA和2個NIC的2插槽（1和2）介面介面卡的示例：

註：上圖是Emulex安裝介面卡的思科UCSM裝置檢視。

該服務配置檔案還支援vNIC/vHBA在UCSM GUI中的放置，從而允許虛擬介面介面卡屬性配置選擇首選項：

- 全部：任何vNIC/vHBA都可以分配給此虛擬介面介面卡。

- 僅分配：只有明確分配的vNIC/vHBA可以屬於此虛擬介面介面卡。

- Exclude-Dynamic:UCSM無法將動態vNIC分配給此虛擬介面介面卡。

- Exclude-Unassigned:UCSM無法將靜態（非動態）vNIC分配給此虛擬介面介面卡。

上面的選擇首選項選項指示UCSM在分配vNIC/vHBA時如何使用此虛擬介面介面卡。

注意：數字順序表示可以在虛擬介面介面卡中訂購vNIC/vHBA。

這顯示選擇首選項，其中vCon1全分配，vCon2僅分配:

服務配置檔案中的虛擬介面介面卡

為虛擬介面介面卡配置服務配置檔案需要瞭解軟體如何為B440-M1分配介面卡：

- vNIC和vHBA由使用者隱式分配或由UCSM在LS關聯期間自動分配至虛擬介面介面卡。

- 在LS關聯期間，虛擬介面介面卡對映到物理夾層卡。

vNIC/vHBA放置

vNIC/vHBA的預設位置：

- 預設情況下，如果存在2個介面卡，則B440-M1介面卡從右側的插槽（插槽1）開始分配vNIC/vHBA，並在兩個介面卡之間平均分配總數。例如：如果您有4個vNIC（即1、2、3和4），它將在插槽1介面卡上分配1和2，在插槽0介面卡上分配3和4。

vNIC/vHBA的具體位置：

- 如果需要更好地控制如何將vNIC/vHBA放置在特定的介面卡，可以使用虛擬介面介面卡的概念。

服務設定檔

請執行以下步驟：

1. 服務配置檔案的建立不是Cisco UCS的新功能，可以在配置服務配置檔案中參考該功能，以瞭解有關建立的詳細資訊。

2. 使用Cisco UCSM在建立服務配置檔案期間，您可以執行所需的虛擬介面介面卡放置，或者使用網路(vNIC)或儲存(vHBA)操作下的修改vNIC/vHBA放置。 有關虛擬介面介面卡的服務配置檔案配置的詳細資訊，請參閱設定vNIC/vHBA位置。

以下是建立CE-B440-M1-SP服務配置檔案後vNIC/vHBA的虛擬介面介面卡放置的圖示：

網路修改vNIC虛擬介面介面卡放置

儲存修改vHBA虛擬介面介面卡放置

硬體介面卡驗證

本節介紹如何驗證安裝在Cisco UCS 5108機箱中的物理介面卡：

在UCSM的Equipment頁籤中，在伺服器的介面卡下選擇適當的介面卡。請參閱管理韌體以瞭解更多的UCSM GUI裝置頁籤窗格功能。

介面卡硬體標識

服務配置檔案預設和虛擬介面放置介面介面卡卡2的選擇

Default Virtual Interface Placement部分介紹如何使用帶有UCSM的Cisco B440-M1 Emulex介面卡介面卡2使用預設和選擇虛擬介面放置。

預設虛擬介面放置

請執行以下步驟：

1. 驗證B440-M1 Emulex介面卡介面卡2的硬體：

1. 驗證B440-M1 Emulex介面卡的硬體。

識別B440-M1介面卡（slot1和slot2）的介面卡型別

2. 驗證介面卡2的B440-M1 Emulex介面卡詳細資訊。

驗證插槽2介面卡2的介面介面卡詳細資訊

2. 為B440-M1 Emulex介面卡介面卡2配置服務配置檔案：

3. 驗證預設虛擬介面位置。

建立服務配置檔案

請參閱配置服務配置檔案，瞭解有關服務配置檔案建立的更多詳細資訊。

1. 為介面卡2建立服務設定檔。

2. 為建立的服務配置檔案建立兩個vNIC。

1. 使用預設2個vNIC建立的伺服器配置檔案

2. 以下快照顯示了已為在服務配置檔案中定義的vNIC分配了位置預設介面卡1插槽1的訂單位置vCon 1。

分配給介面卡1的vNIC

Pubs-B /org # scope service-profile server 1/7

Pubs-B /org/service-profile # show vnic detail

Name: vnic-emulex-a

Fabric ID: A

Dynamic MAC Addr: 00:25:B5:03:03:0B

Desired Order: 1

Actual Order: 1

Desired VCon Placement: 1

Actual VCon Placement: 1

Equipment: sys/chassis-1/blade-7/adaptor-1/host-eth-1

Name: vnic-emulex-b

Fabric ID: B

Dynamic MAC Addr: 00:25:B5:04:B2:07

Desired Order: 2

Actual Order: 2

Desired VCon Placement: 1

Actual VCon Placement: 1

Equipment: sys/chassis-1/blade-7/adaptor-1/host-eth-2

3. 驗證vNIC預設虛擬介面介面卡的位置。

預設虛擬介面放置

Pubs-B /org # scope service-profile server 1/7

Pubs-B /org/service-profile # show vnic detail

Name: vnic-emulex-c

Fabric ID: A

Dynamic MAC Addr: 00:25:B5:00:A5:00

Desired Order: 3

Actual Order: 1

Desired VCon Placement: Any

Actual VCon Placement: 2

Equipment: sys/chassis-1/blade-7/adaptor-2/host-eth-1

Name: vnic-emulex-d

Fabric ID: B

Dynamic MAC Addr: 00:25:B5:00:00:00

Desired Order: 4

Actual Order: 2

Desired VCon Placement: Any

Actual VCon Placement: 2

Equipment: sys/chassis-1/blade-7/adaptor-2/host-eth-2

手動放置虛擬介面介面卡

1. 要使用Cisco UCSM修改vNIC/vHBA放置，請參閱設定vNIC/vHBA放置。

2. 從插槽2將新的vNIC(vnic-emulex-c和vnic-emulex-d)分配到介面卡1（插槽1），並分配vnic-emulex-a/b vNIC。

1. 此步驟驗證vnic-emulex-c/d是否可以手動指定。

2. 重新分配vNIC位置。

vNIC:

Name: vnic-emulex-a

Fabric ID: A

Dynamic MAC Addr: 00:25:B5:03:03:0B

Desired Order: 1

Actual Order: 1

Desired VCon Placement: 2

Actual VCon Placement: 2

Equipment: sys/chassis-1/blade-7/adaptor-2/host-eth-1

Name: vnic-emulex-b

Fabric ID: B

Dynamic MAC Addr: 00:25:B5:04:B2:07

Desired Order: 2

Actual Order: 2

Desired VCon Placement: 2

Actual VCon Placement: 2

Equipment: sys/chassis-1/blade-7/adaptor-2/host-eth-2

Name: vnic-emulex-c

Fabric ID: A

Dynamic MAC Addr: 00:25:B5:00:A5:00

Desired Order: 1

Actual Order: 1

Desired VCon Placement: 1

Actual VCon Placement: 1

Equipment: sys/chassis-1/blade-7/adaptor-1/host-eth-1

Name: vnic-emulex-d

Fabric ID: B

Dynamic MAC Addr: 00:25:B5:00:00:00

Desired Order: 2

Actual Order: 2

Desired VCon Placement: 1

Actual VCon Placement: 1

Equipment: sys/chassis-1/blade-7/adaptor-1/host-eth-2

Pubs-B /org/service-profile # show vcon expand detail

Virtual Network Interface:

Virtual Network Interface ID: 1 This is Adapter ID:1 Slot1

Selection Preference: All

Virtual Network Interface ID: 2 This is Adapter ID:2 Slot2

Selection Preference: All

Pubs-B /chassis/server # show server adapter vnics

Eth Interface:

Adapter Interface Vnic Dn    Dynamic MAC Addr Type

------- --------- ---------- ---------------- ----

1    1 org-root/ls-CE-B440-M1-SP/ether-vnic-emulex-c 00:25:B5:00:A5:00 Ether

1    2 org-root/ls-CE-B440-M1-SP/ether-vnic-emulex-d 00:25:B5:00:00:00 Ether

2    1 org-root/ls-CE-B440-M1-SP/ether-vnic-emulex-a 00:25:B5:03:03:0B Ether

2    2 org-root/ls-CE-B440-M1-SP/ether-vnic-emulex-b 00:25:B5:04:B2:07 Ether

相關資訊

- Cisco UCS Manager GUI配置指南，版本1.3(1)

- 設定vNIC/vHBA位置

- 技術支援與文件 - Cisco Systems