目錄

簡介

問題

解決方案

SSH會話

UCS管理器Web UI

簡介

本文說明如何在6400光纖互連(FI)上啟用安全的現場可程式設計門陣列(FPGA)。

問題

在Unified Computing System Manager(UCS Manager)升級到6400（第4代）FI的4.1(3)版或更高版本中，客戶將看到以下主要錯誤：

Description: Endpoint FPGA firmware Unsecured.

Fault Code: F2023

這是針對已知的安全引導漏洞的一種新功能，其中FPGA的金色區域可能注入或修改代碼，這基本上破壞了安全引導。

解決方案

在6400系列FI上升級到版本4.1(3)或更高版本時，這是預期消息。它可能只發生在一個或兩個FI上，並且取決於它們最初隨附的代碼。

除了安全性降低外，生產過程沒有任何風險。可以將其延遲到下一個計畫維護視窗。

這些步驟可通過SSH會話或UCS Manager GUI保護FPGA並清除錯誤。

附註：這將需要重新啟動每個FI。建議在服務視窗中執行此操作。

SSH會話

1. 開啟到域的SSH會話。群集IP地址或FI的IP地址將正常工作。
UCS-A# scope fabric-interconnect a

UCS-A /fabric-interconnect# activate secure-fpga

UCS-A/fabric-interconnect*# commit-buffer

附註：FI將在短暫延遲後重新啟動。請勿手動重新啟動FI!

2. 在B FI上重複此過程。
UCS-B# top

UCS-B# scope fabric-interconnect b

UCS-B /fabric-interconnect# activate secure-fpga

UCS-B/fabric-interconnect*# commit-buffer

附註：FI將在短暫延遲後重新啟動。請勿手動重新啟動FI!

端點FPGA韌體未安全錯誤現在應處於已清除狀態。

UCS管理器Web UI

1. 在「導航」窗格中，選擇「裝置」>「交換矩陣互聯」>「交換矩陣互聯名稱」。

2. 在Work窗格中，點選General頁籤。

3. 在General頁籤的Actions區域中，按一下Install Secure FPGA。

4. 在對話方塊中，按一下確定。

5. 在Cisco UCS Manager的警告消息中按一下Yes，重新啟動FI、註銷並斷開Cisco UCS Manager GUI。

附註：FI將在短暫延遲後重新啟動。請勿手動重新啟動FI!

如果您未看到「安裝安全FPGA」選項，請清除瀏覽器快取或使用專用瀏覽會話。

有關安全FPGA升級的詳細資訊，請參閱Cisco UCS Manager版本4.1發行說明。