目錄

簡介

必要條件

問題描述

簡介

本文檔介紹有關解決光纖通道(FC)埠的「管理關閉」問題的資訊，這些問題發生在從6200遷移到6400交換矩陣互聯期間或之後。

必要條件

本檔案假設已驗證給定的疑難排解步驟。

- 已驗證它是否未碰到給定的bug。

思科漏洞ID CSCvr81863

思科漏洞ID CSCvj31676

- 已驗證多層導向器交換機(MDS)級別的配置是否一切正常。

- 已驗證FC埠是否配置了虛擬儲存區域網路(VSAN)。

問題描述

移轉成功完成，但FC連線埠顯示管理性關閉。

已配置VSAN的基礎乙太網光纖通道(FCOE) VLAN ID與在64XX上設定的預設保留Vlan範圍重疊。已配置VSAN的FCOE VL與保留VLAN的ID之間的衝突導致FC埠處於管理關閉狀態。

解決方法1：修改保留的VLAN

此任務描述如何修改保留的VLAN ID。修改保留VLAN後，從思科UCS 6200系列交換矩陣互聯過渡至思科UCS 6400系列交換矩陣互聯更靈活，具有預先存在的網路配置。保留的VLAN塊可透過分配包含128個未使用VLAN的連續塊進行配置，而不是重新配置與預設範圍衝突的當前現有VLAN。例如，如果保留VLAN更改為3912，則新的VLAN塊範圍從3912擴展到4039。您可以選擇128個VLAN ID的任意連續塊，起始ID範圍從2到3915。更改保留VLAN需要重新載入Cisco UCS 6400系列交換矩陣互聯，新值才能生效。

對於Cisco UCS 6500 FI系列，從1002到1005的VLAN ID保留給NXOS。

程式

Step 1

In the Navigation pane, click LAN.

Step 2

In the Work pane, click the Global Policies tab.

Step 3

Specify a new value in the Reserved VLAN Start ID field. The reserved VLAN range ID can be specified from 2-3915.

Step 4

Click Save Changes.

請注意：更改保留的VLAN範圍後，FI需要重新啟動。

解決方法2 ：更改已配置VSAN上的FCoE Vlan ID。

Step 1

In the Navigation pane, click SAN

Step 2

In the Work pane, click the SAN Cloud > VSAN

Step 3:

Under General Tab > Properties Change the FCoE VLAN to the Unused Vlan ID