目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

設定

步驟1.啟用Sol

步驟2.將診斷ISO對映為CIMC對映的vMedia卷。

步驟3.配置引導順序並將Cisco CIMC對映的vDVD設定為引導裝置。

驗證

簡介

本文說明如何在不使用核心虛擬機器(KVM)的情況下在命令列模式下運行思科統一計算系統(UCS)診斷工具。

它利用Serial Over Lan(SOL)功能與診斷工具連線。

作者：Ravi Kumar和Saurabh Kalra，思科TAC工程師。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 相容診斷工具：診斷工具映像可從特定伺服器型號的思科軟體下載網站下載。

- 應在思科整合式管理控制器(CIMC)上啟用安全殼層(SSH)並在網路中允許它。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- UCS C240-M4

- 伺服器韌體：4.0(2f)

- UCS C系列診斷工具版本6.0(2a)

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

設定

步驟1.啟用Sol

Serial over LAN(SoL)是一種機制，它允許透過IP的SSH作業階段重新導向受管系統的序列連線埠的輸入和輸出。

1. 登入到CIMC並導航到Compute > Remote Management > Serial over LAN。

2. 啟用Serial over LAN。

GUI:

CLI:

Server# scope sol

Server /sol # set enabled yes

Server /sol *# set baud-rate 115200

Server /sol *# commit

步驟2.將診斷ISO對映為CIMC對映的vMedia卷。

1. 導覽至Compute > Remote Management > Virtual Media。

2. 在Cisco-IMC對映的vMedia下，新增新對映。

3. 在Add New Mapping彈出視窗中，填寫的詳細資訊以建立對映。

附註：  使用HTTP裝載型別，還有其他選項，如SMB和NFS。

GUI:

確保對映狀態顯示OK，對映狀態顯示Mapped。這意味著CIMC已對映了ISO，並且可以使用此ISO引導伺服器。

步驟3.配置引導順序並將Cisco CIMC對映的vDVD設定為引導裝置。

1. 導覽至Compute > Bios > Configure Boot Order

2. 向下滾動到底部，按一下Configure Boot order。

3. 螢幕上彈出一個視窗，導航到Advanced頁籤。

4. 在Add Boot Device下，選擇Add Virtual Media。

5. 另一個視窗彈出，用於填寫Add virtual Media的資訊。

6. 輸入所需的Name，然後在Sub Type下拉選單中選擇CIMC MAPPED DVD。

7. 將order保留為1st Priority並儲存更改。

CIMC GUI:

或者：如果不想更改引導順序，請將一次性引導順序配置為CIMC對映的DVD。這樣，無論配置的引導順序如何，diag-ISO都可以在下次重新啟動時進行引導。

現在，SoL已啟用，診斷ISO對映為CIMC對映的DVD，並且已配置引導順序，準備啟動到CIMC IP的SSH會話，並且確實連線主機以在SSH上重定向輸出。

1. 重新啟動伺服器以啟動診斷測試工具；由於診斷工具安裝在CIMC對映的vDVD上，並將其配置為第一個引導裝置（或一次性引導裝置），因此診斷測試應自動引導

2. 通過SSH連線到CIMC IP。

3.運行connect host，通過SSH(SOL)連線到伺服器串列控制檯。

4.等待將輸出重定向到SOL（SSH會話），請注意，當伺服器執行bios開機自檢且診斷工具在後台啟動時，可能無法在SSH螢幕上看到任何活動。diag工具啟動後，它會顯示End-User License Agreement（終端使用者許可協定）螢幕(EULA)，此時輸出開始進入SOL（SSH會話）。 在實驗室中，diag工具只用了3-5分鐘就啟動了。

5.接受EULA(突出顯示Accept時按a或按Enter)後，它將獲得diag#命令列。可用命令如下圖所示。

附註：確保網路中允許在SOL配置中使用的SSH埠。

驗證

UCS機架式伺服器診斷v6.0.2a

左鍵和按一下右鍵捲軸分別向下和向上滾動

按？隨時檢視可用命令/子命令的清單

diag#?

Cimc                         cimc tests

clear                          clear commands

comprehensive       comprehensive test suite

cpu                            cpu tests

gui                             enter GUI mode

memory                    memory tests

pci                              pci tests

quick                         quick test suite

reboot                       reboot the server

saveusb                   save logs to USB drive

server                       server information

show                        show information

smbios                    show smbios information

diag# show

analysis                show test analysis

cpu                         show /proc/cpuinfo

ecc                         show ecc info

ipmi                       show ipmi sensor info

log                         show test log

memory                show /proc/memory

performance       show processor perf ctr monitor info

sel                         show sel log

spd                       show dimm spd info

status                   show test status

temperature        show system temperature info

version                 blade diagnostics software version

要檢查DIag工具版本：

diag# show version

6.0.2a