目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

忘記CIMC IP地址如何確認已配置？

如何在不重新啟動的情況下重新配置CIMC IP或網關？

如何在不重新啟動的情況下重置CIMC密碼？

相關資訊

簡介

本檔案介紹從主機作業系統中設定和檢視思科整合式管理控制器(CIMC)組態的方法。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 智慧平台管理介面(IPMI)

- 整合運算系統(UCS)CIMC

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 執行2.0(13e)韌體版本的C220 M4

- IPMIutil 3.1.6

- Windows 2012 R2

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

相關產品

本檔案也適用於以下軟體版本：

- IPMItool

- Linux作業系統(OS)

背景資訊

當不知道CIMC網際網路協定(IP)地址或CIMC密碼時，可以使用此文章。

忘記CIMC IP地址如何確認已配置？

C:\ipmiutil\ipmiutil lan

ipmiutil lan ver 3.16

-- BMC version 2.00, IPMI version 2.0

ipmiutil lan, GetLanEntry for channel 1 ...

Lan Param(0) Set in progress: 00

Lan Param(1) Auth type support: 17 : None MD2 MD5 Pswd

Lan Param(2) Auth type enables: 00 00 00 00 00

Lan Param(3) IP address: 10.201.249.163

Lan Param(4) IP addr src: 01 : Static

Lan Param(5) MAC addr: f4 0f 1b 1e 6f 6a

Lan Param(6) Subnet mask: 255.255.255.224

Lan Param(7) IPv4 header: 40 00 10

Lan Param(10) BMC grat ARP: 02 : Grat-ARP disabled, ARP-resp enabled

Lan Param(11) grat ARP interval: 03 : 1.5 sec

Lan Param(12) Def gateway IP: 10.201.249.161

Lan Param(13) Def gateway MAC: 00 00 00 00 00 00

Lan Param(14) Sec gateway IP: 0.0.0.0

Lan Param(15) Sec gateway MAC: 00 00 00 00 00 00

Lan Param(16) Community string: public

Lan Param(17) Num dest: 04

Lan Param(18) Dest type: 01 00 00 00 00

Lan Param(19) Dest address: 01 00 00 [0.0.0.0] 00 00 00 00 00 00

Lan Param(20) VLAN ID: 01 00

Lan Param(21) VLAN Priority: 00

ipmiutil lan, completed successfully

如何在不重新啟動的情況下重新配置CIMC IP或網關？

To change to DHCP:

C:\ipmiutil\ipmiutil\ipmiutil lan set -l -D

To change the Static IP entries:

IP address:

C:\ipmiutil\ipmiutil lan -l -I 192.168.0.55

Gateway IP Address:

C:\ipmiutil\ipmiutil lan -l -G 192.168.0.1

Netmask:

C:\ipmiutil\ipmiutil lan -l -S 255.255.255.0

如何在不重新啟動的情況下重置CIMC密碼？

步驟1.獲取CIMC上所有使用者的清單：

C:\ipmiutil\ipmiutil user list

ipmiutil user ver 3.16

User 1: chan=1 enabled Admin admin

User 2: chan=1 enabled User testuser1

User 3: chan=1 enabled User  testuser2

步驟2.若要重設密碼，請使用先前輸出中的使用者編號：

C:\ipmiutil\ipmiutil user set 1 password UserPassword

ipmiutil user ver 3.16

GET_USERNAME: 62 72 69, STATUS = 0, CCODE=0

SETUSERNAME - 2 62 72 STATUS =0, CCODE=0

SETUSER_ACCESS - inputData 91 2 12, status = 0 ccode=0

ipmiutil user, completed successfully.

相關資訊

- IPMIUTIL使用手冊3.1.6版

- 技術支援與文件 - Cisco Systems