目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

要遵循的流程

第1部分CIMC配置

第2部分。 ESXi安裝

驗證

疑難排解

簡介

本文檔介紹在出現完全硬體故障或完全更換伺服器時，在BE6/7K伺服器上安裝Elastic Sky X Integrated(ESXi)和配置Cisco Integrated Management Controller(CIMC)的過程。本文檔可幫助從頭開始設定伺服器。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 物理訪問伺服器，以連線鍵盤和顯示器

- 需要訪問鍵盤和顯示器

- 用於連線顯示器和鍵盤的CIMC轉換器

- 在VMware中提供免費帳戶以下載Cisco Customer Image

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

BE6K/7K是套裝解決方案，即ESXi已預安裝在伺服器上。有時，您可能會遇到BE6k/7K問題，您必須更換所有硬碟驅動器(HDD)，或者無法恢複資料，或者虛擬驅動器(VD)發生故障或完全更換伺服器，然後必須在新硬體上安裝ESXi。本文檔介紹在此類情況下安裝ESXi和配置CIMC要遵循的程式

要遵循的流程

過程可以分為兩部分：

第1部分：配置CIMC並建立VD。

1. 使用鍵盤/影片/滑鼠(KVM)轉換器將鍵盤和顯示器連線到統一計算系統(UCS)伺服器的控制檯

2. 開啟伺服器電源

3. 配置CIMC IP

4. 確保所有物理驅動器都處於正常狀態

5. 在RAID 5中建立VD

第2部分：在建立的VD上安裝ESXi。

1. 從VMware下載Cisco Custom ISO®

2. 登入CIMC並啟動KVM控制檯。（確保在PC上安裝了JRE）

3. 使用KVM控制檯安裝虛擬ISO

4. 從KVM重新啟動UCS伺服器，啟動時按F6

5. 選擇Virtual CD/DVD，然後按Enter

6. 繼續安裝ESXi

7. 在直接控制檯使用者介面(DCUI)中，按F2，配置ESXi IP、子網、VLAN（可選）

8. 從Vsphere客戶端訪問ESXi IP

第1部分CIMC配置

螢幕截圖的過程。

步驟1.使用KVM轉換器將鍵盤和顯示器連線到UCS伺服器的控制檯，如下圖所示。

步驟2.開啟伺服器電源。

步驟3.在「Power On（開機）」閃屏時按下F8，如下圖所示。

步驟4.配置CIMC進行連線，如下圖所示。

進入CIMC實用程式後，您必須配置以下內容：

- CIMC IP地址

- 預設閘道

- 設定CIMC的密碼

步驟5.建立VD。

為了建立VD，必須執行以下操作：

1. 啟動CIMC

2. 導航到儲存

3. 導覽至Storage > Controller Info

4. 導覽至Controller Info > Create Virtual Drive from Unused Physical Drives

5. 選擇Raid為5

6. 選擇HDD
附註：Raid 5至少需要3個硬碟。

7. 設定名稱和屬性

8. 按一下Create Virtual Drive

1.從Web瀏覽器啟動CICM，接受您獲得的所有證書警報（如圖所示）。

2.導覽至Storage，如下圖所示。

3.導覽至Storage > Controller Info，如下圖所示。

4.導覽至Controller Info > Create Virtual Drive from Unused Physical Drives，如下圖所示。

5.從下拉選項中選擇RAID級別為5，如下圖所示。

6.選擇HDD，如下圖所示。

附註：Raid 5至少需要3個硬碟。

7.如圖所示設定「名稱」和「屬性」。

8.按一下「Create Virtual Drive」，如下圖所示。

9.驗證是否已建立驅動器，如下圖所示。

第2部分。 ESXi安裝

步驟1.從VMware下載Cisco Custom ISO®，如下圖所示。

步驟2.登入CIMC並啟動KVM控制檯。（如果使用基於Java的，請確保在PC上安裝了JRE 1.7或更高版本）。 在這種情況下，使用基於HTML的KVM，如下圖所示。

步驟3.使用KVM控制檯安裝虛擬ISO，如下圖所示。

步驟4.從KVM重新啟動UCS伺服器，在啟動時按F6，如下圖所示。

步驟5.選擇Virtual CD/DVD Option，然後按Enter，如下圖所示。

步驟6.如圖所示繼續安裝ESXi。

附註：選擇您在CIMC中建立的驅動器。

步驟6.從DCUI按F2配置ESXi IP、子網、VLAN（可選），如下圖所示。

此後，從Vsphere客戶端或Web瀏覽器訪問ESXi IP並將UC ISO上傳到資料儲存區以部署VM。

驗證

使用本節內容，確認您的組態是否正常運作。

驗證工作請參閱本文的第1部分。CIMC配置>步驟9。

疑難排解

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。