目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

問題：載入時CIMC GUI掛起

解決方案

相關資訊

簡介

本檔案為思科整合式管理控制器(CIMC)GUI提供解決方案，在Firefox更新至版本55和更新版本後，GUI會在載入過程中掛起。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Cisco UCS C系列機架式伺服器。

- 思科整合式管理控制器(CIMC)。

採用元件

本文檔中的資訊基於運行韌體2.0(x)和需要Flash Player的較低版本的獨立UCS C系列伺服器。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

附註：訪問CIMC GUI時，管理客戶端必須滿足或超過CIMC發行說明中針對瀏覽器、作業系統和Java運行時環境(JRE)提及的最低系統要求：https://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-c-series-integrated-management-controller/products-release-notes-list.html

背景資訊

在2017年8月8日推出的Firefox對55.0版進行更新後，觀察到此行為。

Mozilla更新歷史記錄顯示每個成功安裝的更新，如下圖所示：

根據Firefox 55.0版本的發行說明，他們預設將Adobe Flash外掛點選啟用，並且僅允許http://和https:// URL方案：

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/55.0/releasenotes/

有關詳細資訊，請參閱Firefox外掛路線圖：https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Plugins/Roadmap

雖然Firefox中的Adobe Flash外掛(Shockwave Flash)設定為Ask to Activate，但它不會提示應用程式在登入到CIMC GUI後需要Flash Player。但是，您會看到一個空白的矩形，按下此矩形後，外掛通知圖示會顯示在位址列的左端，如下圖所示：

如果您按一下消息或通知圖示來啟用外掛，則Firefox會提示您提供兩個選項：

- 立即允許：僅對一次訪問啟用快閃記憶體。

- 允許並記住：啟用Flash以供將來訪問該站點的所有人員訪問。

一旦您允許該外掛，就會正常載入缺少的內容。（如果沒有，請重新載入該頁面並重試）。

問題：載入時CIMC GUI掛起

輸入使用者名稱和密碼後，CIMC頁面會在載入時掛起，並且不再繼續。CIMC IP可執行ping操作，SSH工作正常，當您使用命令show user-session 時，可以看到已建立TCP GUI會話。現在，TCP三次握手已建立良好，但瀏覽器顯示GUI在載入時掛起。

將Firefox瀏覽器更新至版本55及更高版本後，如果瀏覽器中的Flash Player不是最新版本，則CIMC 2.0(x)及更低版本的問題可再現。

附註：問題在CIMC 3.0(x)中不可重現，因為它不需要Flash Player。

此圖顯示了登入之前的CIMC GUI。

這是您登入後的影象。

當使用此命令show user-session時，登入後到CIMC的SSH會話會顯示一個TCP GUI會話，如圖所示。

解決方案

當Firefox更新到55版後，Flash外掛設定為Ask to Activate，您可以手動通過空白矩形啟用外掛以顯示通知。如果要自動運行外掛，請在Mozilla瀏覽器上將Shockwave Flash外掛的設定更改為Always Activate，並確保Adobe Flash Player是最新的。然後CIMC GUI載入正常。

附註：Flash Player有三種不同型別：Internet Explorer的ActiveX版本、瀏覽器內建的Chrome版本以及Firefox的外掛版本。

以下是在FireFox中自動啟用Adobe Flash Player的過程：

步驟1.開啟您的Firefox瀏覽器，在右上角，按一下三條圖示並選擇Add-ons，如下圖所示：

步驟2.在左側按一下Plugins。然後按一下Shockwave Flash並選擇Always Activate，如下圖所示：

此外，請確保Shockwave Flash外掛是最新的，為此，請導航到選項並選擇檢查更新，如下圖所示：

若要檢查您是否有最新版本的Adobe Flash，請訪問此網站並分別檢查每個瀏覽器，其中顯示您當前的版本和最新版本的表：

http://get.adobe.com/flashplayer/about/

CIMC載入效果較好，因為通過空白矩形手動啟用Flash外掛，或者將該設定更改為Always Activate時自動啟用。同時確保Shockwave Flash外掛是最新的。

相關資訊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems

- https://support.mozilla.org/en-US/kb/why-do-i-have-click-activate-plugins