目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

問題

解決方案1

解決方案2

相關資訊

簡介

本文檔描述訪問Cisco C800 M4伺服器型號v2、v3和v4的控制檯時出現的問題。Cisco C880 M4基於八個Intel® Xeon® E7-88xx系列處理器，最大記憶體為8 TB。機架式伺服器是Cisco SAP HANA硬體產品組合的一部分。它提供了可能的解決方案，確保當您將Java修補到最新版本時，從管理板的Web使用者介面(UI)內對控制檯的影片重定向繼續有效。

必要條件

需求

思科建議您瞭解在客戶端PC上運行的1.8版更新131或更高版本的Java版本。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- Cisco C880 M4伺服器(所有CPU技術(IvyBridge - v2、Haswell - v3、Broadwell - v4))

- Java版本8更新131及更高版本

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

問題

C880（型別 — 1、2、3）的影片重定向功能無法從Java版本8更新131或更高版本的客戶端PC啟動。

已使用Java 8更新131更改MD5簽名的JAR檔案的身份驗證方法的原因。 因為Cisco C880 M4伺服器的影片重定向功能使用MD5簽名，所以此問題的根本原因是此特定版本引入的Java修改。

解決方案1

提供韌體更新，用於修復MD5簽名依賴關係。應用最新的可用韌體更新獲得永久解析度。Cisco C880 M4版本說明根據v2、v3或v4伺服器型號指定所需的韌體版本。

解決方案2

如果您使用Cisco C880 M4管理板Web UI的影片重定向，請不要更新到此Java版本或如果已安裝Java 8 update 131或更高版本，請執行以下步驟：

修改客戶端PC上與Java相關的安全檔案(不需要 更改檔案後重新啟動客戶端(PC):

Windows PC(*)

C:\Program Files\Java\jre1.8.0_131\lib\security\java.security

Linux客戶端(*)

/usr/java/jre1.8.0_131/lib/security/java.security

(*)此範例適用於使用預設安裝路徑和更新131的情況。

編輯第573行，如下所示，並刪除MD5。

之前：

jdk.jar.disabledAlgorithms=MD2, MD5, RSA keySize < 1024

之後：

jdk.jar.disabledAlgorithms=MD2, RSA keySize < 1024

相關資訊

- 思科錯誤 ID CSCve49104

- Java 8 update 131發行說明：http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/8u131-relnotes-3565278.html

- 技術支援與文件 - Cisco Systems