目錄

簡介

步驟

簡介

本文描述如何從Cisco C880 M4伺服器收集系統事件日誌套件。

步驟

1)連線到C880 M4 MMB瀏覽器圖形使用者介面(GUI)。

2)按一下左側選單上的System Event Log，然後按一下Download。

3)當韌體收集日誌並壓縮日誌時，將顯示進度條。

4)完成後，系統事件日誌套件組合將提供一個連結。檔名的格式為sel_YYYYMMDDHHMSS.tgz。