目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

設定

允許URL

建立新的自定義URL

編輯全域性訪問策略

阻止URL

建立新的自定義URL

編輯全域性訪問策略

簡介

本檔案介紹如何定義自訂URL類別在網路安全裝置(WSA)中運作。

作者：Shikha Grover，編輯者：Yeraldin Sanchez，思科TAC工程師。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 對思科網路安全裝置的入門級瞭解

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

URL所屬的類別由過濾類別資料庫確定。網路安全裝置收集資訊並為每個URL過濾引擎維護一個單獨的資料庫。過濾類別資料庫定期從思科更新伺服器接收更新，並由Cisco TALOS維護。思科安全情報和研究小組Talos不斷跟蹤一系列屬性以評估給定主機的結論。

某些情況下，您可能希望對URL/域/Ip地址進行不同的分類，並在本地設定自定義分類。您可以使用自訂URL類別達成此目的。

當URL過濾引擎將URL類別與客戶端請求中的URL匹配時，它首先根據包含在策略組中的自定義URL類別評估URL。如果請求中的URL與包含的自定義類別不匹配，URL過濾引擎會將其與預定義的URL類別進行比較。

設定

允許URL

如果您信任該網站，可以通過以下過程允許它。

建立新的自定義URL

1. 建立新的自定義URL類別，導航到GUI > Web Security Manager > Custom URL Categories > Add Custom Category Name:允許的URL。

2. 在「站點」部分新增要控制的站點(company.com,.company.com)。

4. 請注意，「domain.com」將僅與「domain.com」匹配，而不是www.domain.com或「host.domain.com」。為了允許站點和所有子域，它需要在「站點」部分下有兩個條目："。 domain.com, domain.com"。

5. 按一下「Submit」。

編輯全域性訪問策略

1. 開啟網路安全管理器>訪問策略>全域性策略> URL過濾。

2. 按一下Select Custom Categories。

3. 點選Allowed URLs下拉箭頭，選擇Include in policy，然後點選Apply。

4. 在「Allow（允許）」框中放置選中標籤。

5. 按一下「Submit」和「Commit Changes」。

阻止URL

如果您不信任該網站，可通過以下過程將其阻止。

建立新的自定義URL

1. 建立新的自定義URL類別，導航到GUI > Web Security Manager > Custom URL Categories > Add Custom Category Name:阻止的URL。

2. 在「站點」部分新增要控制的站點(company.com、.company.com)。

3. 請注意，「domain.com」將僅與「domain.com」匹配，而不是www.domain.com或「host.domain.com」。為了阻止站點和所有子域，它需要「站點」部分下的兩個條目："。 domain.com, domain.com"。

4. 按一下「Submit」。

編輯全域性訪問策略

1. 開啟網路安全管理器>訪問策略>全域性策略> URL過濾。

2. 按一下選擇自定義類別……

3. 按一下Blocked URLs下拉箭頭，選擇Include in policy並按一下Apply。

4. 在「阻止」(Block)的框中放置選中標籤。

5. 按一下Submit和Commit Changes。

注意：可對任何訪問策略（而不僅僅是全域性策略）進行上述更改。相同的過程可以應用於解密策略。

有關廣泛部署的使用案例，請檢視此指南。