目錄

問題

環境

問題

如何使用SNMP監控WSA裝置上的代理CPU使用情況？

環境

任何運行7.5.x或更高版本的思科網路安全裝置(WSA)部署。

從AsyncOS for Web 7.5.0開始，我們有SNMP MIB OID變數來提供整個系統CPU利用率和代理CPU利用率。代理CPU使用率可以直接使用OID變數cacheCpuUsage獲取。此OID可以直接查詢，並將提供代理元件使用的CPU百分比。