目錄

問題

環境

相關資訊

問題

如何在網路安全裝置上啟用應用可視性控制？

環境

AsyncOS 7.x及更高版本。

在 GUI 上：

- 定位至「安全服務」>「可接受的使用控制」頁。

- 按一下編輯全域性設定。系統將顯示Edit Acceptable Use Controls Settings頁面。

- 驗證是否啟用了「啟用可接受的使用控制」屬性。

- 在「可接受的使用控制服務」區域中，選擇Cisco IronPort Web使用控制，然後選擇「啟用應用可視性和控制」。

- 提交並提交更改。

相關資訊

- 使用應用可視性與可控性阻止Facebook聊天

- 使用應用程式可視性和控制功能阻止Yahoo Messenger中的檔案傳輸