目錄

思科網路安全裝置(WSA)上應使用哪些WCCP服務ID?

思科網路安全裝置(WSA)上應使用哪些WCCP服務ID?

環境：

- 思科網路安全裝置(WSA)

- WCCP

症狀：WCCP顯示為Usable，但沒有流量被重定向到WSA。

某些WCCP服務ID是為特定目的保留的。即使WSA允許您使用從0到255的任何服務ID，Cisco路由器/WCCP裝置也可能不會根據所使用的服務ID重定向流量。

以下是有關預定義的服務ID的非官方清單。

服務名稱

ID號

通訊協定

連接埠

web-cache

0

tcp

80

dns

53

udp

53

ftp-native

60

tcp

21，建議的PASV埠範圍：11001-11006

tcp混雜

61

tcp

*

tcp混雜

62

tcp

*

https快取

70

tcp

443

rtsp

80

tcp

554

wmt

81

tcp

1755

mmsu

82

udp

1755

rtspu

83

udp

5005

cifs-cache

89

tcp

137、445

自定義

90

自定義

91

自定義

92

自定義

93

自定義

94

自定義

95

自定義

96

自定義

97

自定義web快取

98

tcp

80

反向代理

99

tcp

80

附註：建議從90到97選擇服務ID。這些是自定義服務ID，不應干擾通常用於特定協定的其他服務ID。