目錄

問題：

問題：

如何配置WSA以僅允許使用者檢視特定YouTube頻道，但阻止所有其他流媒體。

環境：所有運行AsyncOS 7.1.x及更高版本的思科網路安全裝置

解決方案：

來自頻道頁面的YouTube影片通常在其超連結中包含來自該頻道的所有影片的唯一識別符號。

本文假設「訪問策略」中的「流媒體」類別設定為「阻止」。

為了允許來自特定頻道的影片，您需要設定以下內容：。

允許來自特定YouTube頻道的影片的配置步驟

1.轉至Web Security Manager > Custom URL Categories，並建立標籤為「YouTube」的新類別

2.將以下條目新增到「地點」欄位：

ytimg.com, .ytimg.com

3.將以下條目新增到正規表示式：

www\.youtube\.com/.*<ChannelName>

youtube\.com/videoplayback

www\.youtube\.com/crossdomain\.xml

youtube\.com/generate

4.轉至「網路安全管理器」>「訪問策略」，然後建立新的策略。

5.選擇要應用於新策略的身份或選擇「YouTube」自定義URL類別作為成員資格條件。

6.編輯新策略的URL類別，並將「YouTube」自定義URL類別的操作設定為「監控」或「允許」。

7.提交並提交更改。

附註： 此配置僅適用於源自頻道頁面的影片，而不適用於源自搜尋結果或源連結的影片。