目錄

問題：

問題：

為什麼在IE中看到「安全警告」彈出視窗會顯示「當前網頁正試圖開啟您內部網上的站點」？

環境:透明代理部署和身份驗證中的思科網路安全裝置(WSA)使用單詞、短主機名啟用。

症狀:透明代理流量並使用身份驗證時，Internet Explorer提示顯示以下錯誤（如螢幕截圖所示）

------------------------------------------------------------------------------------:

安全警告：當前網頁正在嘗試開啟您的Intranet上的網站。

是否允許此操作？

當前站點：www.whatever.com

內部網站點：<WSA主機名>

------------------------------------------------------------------------------------

附註：本知識庫文章所參考的軟體不是由思科維護或支援的。提供此資訊是出於方便的目的。如需更多幫助，請與軟體供應商聯絡。

當在透明代理環境中啟用身份驗證時，Internet Explorer可能會提示，因為它認為公共網站正重定向到Intranet伺服器。這在技術上稱為「區域提升」。 此行為可以通過Internet Explorer配置進行控制。

按照以下步驟操作，以防止Internet Explorer在此情況下進行提示：

禁用區域高程安全警告

1.按一下「工具」 — >「Internet選項」 — >「安全」頁籤 — >「本地Intranet」

2.按一下「自定義級別」按鈕

3.在底部查詢「較低許可權的Web內容區域中的網站可以導航到此區域」。

4.將此選項設定為「啟用」。