目錄

簡介

WSA上的代理快取大小

簡介

本檔案介紹思科網路安全裝置(WSA)的代理快取大小。

WSA上的代理快取大小

代理快取的大小因型號而異。有關快取記憶體大小，請參閱下表：

型號

代理快取

S000v

50 GB

S100v

50 GB

S160

50 GB

S170

50 GB

S190

50 GB

S195

50 GB

S300v

200 GB

S360

100 GB

S370

100 GB

S380

300 GB

S390

300 GB

S395

300 GB

S650

100 GB

S660

200 GB

S670

200 GB

S680

400 GB

S690

400 GB

S695

400 GB

要直接檢查裝置上的快取大小，請在CLI中輸入ipcheck命令。在輸出中查詢Proxy Cache的值：

mysma.local> ipcheck

Ipcheck Rev 1

Date Thu Mar 3 16:02:16 2016

Model S100V

Platform vmware (VMware Virtual Platform)

WSA Version Version: 8.5.2-027

Build Date 2015-05-14

Install Date 2016-02-26 20:07:12

Burn-in Date Unknown

Serial No. 42392ECA8383919CB1CE-660101ABXXXX

BIOS Version 6.00

RAID Version NA

RAID Status Unknown

RAID Type NA

RAID Chunk Unknown

BMC Version NA

Disk 0 250GB VMware Virtual disk 1.0 at mpt0 bus 0 scbus2 target 0 lun 0

Disk Total 250GB

Root 2GB 27%

Nextroot 2GB 1%

Var 400MB 2%

Log 184GB 11%

DB 2GB 0%

Swap 8GB

Proxy Cache 50GB

RAM Total 6144M

NIC Management 00:50:56:b9:49:15

NIC P1 00:50:56:b9:59:50

NIC P2 00:50:56:b9:0f:d1

NIC T1 00:50:56:b9:b9:8c

NIC T2 00:50:56:b9:b5:95

PS1 Unknown

PS2 Unknown

Key 107day, CIWUC

Key 107day, File Analysis

Key 107day, File Reputation

Key 107day, HTTPS

Key 107day, L4 Traffic Monitor

Key 107day, MUS

Key 107day, McAfee

Key 107day, Sophos

Key 107day, Web Reputation Filters

Key 107day, Webroot

Key 108day, Web Proxy & DVS Engine