目錄

問題

問題

如何確認WSA能夠進行出站連線？

您可以使用telnet命令測試從WSA到Internet的連線。

1. 通過SSH登入裝置。

2. 登入後，您需要確認設定。鍵入ipconfig並檢查您已啟用的介面數量。如果您只啟用了「管理」介面，則採購介面就是您的「管理」介面。如果啟用了多個介面，則需要知道最接近您的「資料流量」預設網關的介面。

3. 通過瀏覽器登入到裝置GUI，然後選擇「網路」>「路由」以驗證您的「資料流量」路由。

4. 獲得來源介面後，從CLI輸入telnet。以下是可用於「telnet」命令的選項：

請選擇您要從哪個介面telnet。

1.自動

2.管理(192.168.1.100/24:wsa.example.com)

[1]> 1

輸入遠端主機名或IP地址。

[]> www.example.com

輸入遠端埠。

[25]> 80

完成後，您會看到以下提示：

正在嘗試192.168.1.50...

已連線到 www.example.com.

跳脫字元為「^]」。

「Connected to」向我們顯示，WSA能夠在埠80上建立到網站www.example.com的連線。