目錄

問題

症狀:使用Putty通過WSA進行隧道（連線）時，會收到「Proxy error:407 Proxy Authentication Required"，即使在Putty配置中包含使用者名稱/密碼。

環境：思科網路安全裝置(WSA),AsyncOS的所有版本

解決方案

Putty僅支援HTTP基本身份驗證。它不支援NTLM身份驗證。如果WSA僅配置為NTLM身份驗證，則Putty將返回此錯誤消息。

如果WSA配置為使用「NTLMSSP或基本」身份驗證方案，則身份驗證應正常工作。

在AsyncOS 7.x及更高版本中，「NTLMSSP或基本」身份驗證方案在GUI —> Web安全管理器 — > Identities —>「通過身份驗證定義成員」部分下的身份中配置。