目錄

問題：

問題：

如何手動將思科網路安全裝置（運行5.2.0及更高版本）上的網頁列入白名單，以便繞過WBRS、WebRoot或McAfee掃描？

症狀：

使用者正在嘗試訪問合法站點，但由於WBRS分數較低（Web伺服器感染病毒、通過Web伺服器IP傳送垃圾郵件等）或在該頁面上觸發某個防惡意軟體引擎而被阻止。

如果使用者由於WBRS低而被阻止，則使用者會看到MALWARE_GENERAL阻止消息。訪問日誌顯示低於阻止閾值的WBRS（預設值為–6.0）。

如需永久解決方案，請聯絡Cisco TAC，以便您可以檢視該頁面，調整WBRS或向防病毒和防惡意軟體供應商報告誤報。

您還可以與Cisco TAC聯絡，收集有關站點被阻止原因的更多資訊，以便可以通知網站的技術聯絡人或管理員並採取必要的步驟。

在聯絡Cisco TAC時，請確保提供相關的阻止代碼和訪問日誌行

要繞過WBRS:

1. 建立包含不想阻止的所有站點的自定義URL類別（GUI -> Web安全管理器 — >自定義URL類別）。

2. 建立新的標識並將新的自定義URL類別新增為成員。（GUI ->網路安全管理器 — >身份）

根據您的設定，您必須選擇使用相應的組/使用者成員資格設定的「需要身份驗證」或「無身份驗證」。

3. 建立新的Web訪問策略（GUI -> Web安全管理器 — > Web訪問策略），

將新標識與策略成員定義中的訪問策略相關聯。

4. 按一下新建立的Web訪問策略「Web Reputation and Anti-Malware Filtering」（Web信譽和防惡意軟體過濾）列中的連結（直到現在才應閱讀「全域性策略」）。

5. 選擇「定義Web信譽和防惡意軟體自定義設定」

6. 將WBRS掃描設定為禁用和/或根據需要調整其他惡意軟體掃描引數。

7. 提交並提交更改。

附註： 如果在URL類別中將操作設定為「允許」，將導致繞過防惡意軟體/病毒掃描。

要繞過WBRS和防惡意軟體掃描，請執行以下操作：

附註：禁用防惡意軟體掃描（Webroot和/或McAfee）可能會帶來潛在的安全風險。這僅適用於可信任的不包含惡意軟體的站點。

1. 建立包含不想阻止的所有站點的自定義URL類別（GUI -> Web安全管理器 — >自定義URL類別）。

2. 建立新的標識並將新的自定義URL類別新增為成員。（GUI ->網路安全管理器 — >身份）

3. 建立新的Web訪問策略（GUI -> Web安全管理器 — > Web訪問策略），

將新標識與策略成員定義中的訪問策略相關聯。

4. 在新的Web訪問策略（您希望完全繞過WBRS和防惡意軟體）中，按一下「URL類別」列中的連結。

5. 對於您以前建立的自定義URL類別，請選擇「允許」操作。

6. 提交並提交更改。