目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

匯出Web跟蹤

匯出報告

匯出自動報告

相關資訊

簡介

本文檔介紹在Secure Web Appliance(SWA)中備份報告資料的過程。

必要條件

需求

思科建議瞭解以下主題：

- 訪問SWA的圖形使用者介面(GUI)。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

匯出Web跟蹤

步驟1。從GUI導航到Reporting，然後選擇Web Tracking。

步驟2.從時間範圍部分，選擇自定義範圍，然後選擇所需的起始日期和終止日期。

注意：選擇較長的時間範圍可能會導致SWA上的系統負載較高或不穩定。如果SWA當前需求高，請使用較小的時間間隔來確保最佳效能。

步驟3.（可選）您可以定義報告的標準。

步驟4.按一下Search。

步驟5.報告準備就緒後，按一下Printable Download，然後選擇CSV作為檔案型別，以匯出所有可用日期。

提示：您可以對較舊的時間範圍重複這些步驟；例如，每月匯出資料。

影象 — 匯出Web跟蹤

匯出報告

步驟1。從GUI導航到Reporting，選擇要匯出的報表型別。

步驟2.從時間範圍部分，選擇自定義範圍，然後選擇所需的起始日期和終止日期。

注意：選擇較長的時間範圍可能會導致SWA上的系統負載較高或不穩定。如果SWA當前需求高，請使用較小的時間間隔來確保最佳效能。

步驟3.報告準備就緒後，按一下所需部分的Export以下載CSV文件。

提示：您可以對較舊的時間範圍重複這些步驟；例如，每月匯出資料。

影象 — 匯出報告

匯出自動報告

步驟1.從GUI導航到Reporting並選擇Archived Reports。

步驟2.按一下每個報告的名稱，下載相關報告資料。

提示:Scheduled Reports和Archived Reports都存儲在Archived Reports部分。

影象 — 存檔報告

相關資訊

- Cisco Secure Web Appliance AsyncOS 15.2使用手冊

- 使用安全Web裝置最佳做法

- 在Secure Web裝置中配置備份