目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

設定步驟

報告和日誌

記錄檔

報告

相關資訊

簡介

本檔案介紹在安全網路裝置(SWA)中封鎖將流量上傳到特定網站的流程。

必要條件

需求

思科建議瞭解以下主題：

- 訪問SWA的圖形使用者介面(GUI)

- 對SWA的管理訪問。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

設定步驟

步驟1.為網站建立自定義URL類別。

步驟1.1.從GUI導覽至Web Security Manager並選擇Custom and External URL Categories。

步驟1.2.單擊Add Category以建立新的自定義URL類別。

步驟1.3.輸入Name作為新類別。

步驟1.4.定義您嘗試阻止上傳流量的網站的域和/或子域(本示例為cisco.com及其所有子域)。

步驟1.5.提交變更。

影象 — 建立自定義URL類別

提示：有關如何配置自定義URL類別的詳細資訊，請訪問：https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/secure-web-appliance-virtual/220557-configure-custom-url-categories-in-secur.html

步驟2.解密URL的流量

步驟2.1.在GUI中，導覽至Web Security Manager，然後選擇Decryption Policies

步驟2.2.單擊Add Policy。

步驟2.3.輸入新策略的名稱。

第2.4步(可選)選擇需要應用此策略的Identification Profile。

步驟2.5.在策略成員定義部分，按一下URL類別連結以新增自定義URL類別。

步驟2.6.選擇在步驟1中建立的URL類別。

步驟2.7.按一下Submit。

影象 — 建立解密策略

步驟2.8.在Decryption Policies頁面中，點選新策略的URL Filtering中的連結。

影象 — 選擇URL過濾

步驟2.9.選擇Decrypt作為Custom URL Category的操作。

步驟2.10。單擊提交。

影象 — 將解密設定為操作

步驟3.封鎖上傳流量

步驟3.1.在GUI中，導覽至Web Security Manager，然後選擇Cisco Data Security。

步驟3.2.單擊Add Policy。

步驟3.3.輸入新策略的名稱。

第3.4步(可選)選擇需要應用此策略的Identification Profile（標識配置檔案）。

步驟3.5.在Policy Member Definition部分中，按一下URL Categories連結以新增自定義URL類別。

步驟3.6.選擇在步驟1中建立的URL類別。

步驟3.7.按一下Submit。

影象 — 思科資料安全策略

提示：出於報告目的，最好選擇與任何其他訪問/解密策略不同的名稱。

步驟3.8.在Cisco Date Security Policy頁面中，點選新策略的URL Filtering中的連結。

影象 — 選擇URL過濾

步驟3.9.選擇Block作為Custom URL Category的操作。

步驟3.10。單擊提交。

影象 — 阻止上傳

步驟3.11. 提交更改。

報告和日誌

記錄檔

您可以通過選擇idsdataloss_logs（資料安全日誌的預設日誌名稱）來從CLI檢視與上傳流量相關的日誌。

使用以下步驟訪問日誌：

步驟1.登入到CLI

步驟2.輸入grep，然後按Enter。

步驟3.查找並鍵入與idsdataloss_logs關聯的編號:

- Type:"資料安全日誌"

- 檢索：FTP Poll並按Enter。

步驟4.(可選)輸入正規表示式，以便按關鍵字進行篩選，或者按Enter檢視所有日誌

步驟5.（可選）是否希望此搜尋不區分大小寫？[Y]>如果在步驟4中選擇了任何關鍵字，則可以選擇不區分大小寫的過濾器。

步驟6.（可選）是否要搜尋不匹配的行？[N]>如果您需要過濾除步驟4中定義的選定關鍵字之外的所有日誌，您可以使用此部分，否則可以按Enter鍵。

步驟7.（可選）是否要跟蹤日誌？[N]>如果需要檢視即時日誌，請鍵入Y，然後按Enter。否則，按Enter鍵顯示所有可用的日誌。

步驟8.（可選）是否要對輸出進行分頁？[N]> 如果需要檢視每頁的結果，可以鍵入Y並按Enter鍵，否則按Enter鍵使用預設值[N]。

報告

您可以生成Web跟蹤報告，以便按照思科資料安全策略名稱檢視被阻止的上傳流量的報告。

使用以下步驟生成報告：

步驟1.在GUI中選擇Reporting，然後選擇Web Tracking。

步驟2.選擇所需的時間範圍。

步驟3.單擊Advanced連結以使用高級條件搜尋事務。

步驟4.在Policy部分，選擇Filter by Policy，然後鍵入先前建立的Cisco Data Security的名稱。

步驟5.按一下Search以檢視報告。

影象 — 過濾Web跟蹤報告

相關資訊

- Cisco Secure Web Appliance AsyncOS 15.2使用手冊

- 思科安全電子郵件和網路虛擬裝置安裝指南

- 在Secure Web Appliance中配置自定義URL類別 — Cisco

- 使用安全Web裝置最佳做法

- 為安全Web裝置配置防火牆

- 在安全Web裝置中配置解密證書

- 在SWA中配置SNMP並對其進行故障排除

- 使用Microsoft Server在安全Web裝置中配置SCP推送日誌

- 在SWA中啟用特定的YouTube頻道/影片並阻止YouTube的其餘部分

- 瞭解Secure Web Appliance中的HTTPS訪問日誌格式

- 訪問安全Web裝置日誌

- 繞過安全Web裝置中的身份驗證

- 阻止安全Web裝置中的流量

- 繞過安全Web裝置中的Microsoft更新流量