目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

問題

解決方案

SWA示例輸出

CPU利用率百分比

記憶體利用率百分比

磁碟利用率

CPU溫度

風扇表

電源裝置(PSU)狀態

介面連結狀態

SMA示例輸出

電源裝置(PSU)狀態

風扇表

CPU利用率百分比

記憶體利用率百分比

磁碟利用率

CPU溫度

介面連結狀態

檢視OID

相關資訊

簡介

本文檔介紹讀取有關安全網路裝置(SWA)中的對象識別符號(OID)資訊的步驟。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- SWA管理

- 簡單網路管理通訊協定(SNMP)的基礎

- 基本網路原則

思科建議您：

- 已安裝物理或虛擬SWA。

- 對SWA命令列介面(CLI)的管理訪問。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

問題

對於使用思科安全網路裝置(SWA)和安全管理裝置(SMA)的網路管理員和IT專業人員，snmpwalk命令是檢索有效監控和管理所需的OID值的關鍵工具。

儘管snmpwalk在macOS上隨時可用，但在Windows和Linux系統上需要額外的設定，這對一些使用者來說是一個障礙。

為了克服這一挑戰，我們在實驗室中執行了snmpwalk命令，並提供了輸出以供參考。此資源旨在通過提供這些參考輸出來支援面臨設定限制的使用者，幫助管理其SWA和SMA環境。

OID在網路管理中扮演著至關重要的角色，它可以識別各種網路元素並與之互動。通過利用snmpwalk，使用者可以高效地獲取和解釋與重要OID相關的值，從而增強了SWA和SMA系統的監控和管理。本指南將指導您使用snmpwalk來訪問這些關鍵OID值，從而增強您的網路管理功能。

解決方案

您可以在此處找到OID名稱序列、snmpwalk命令語法和輸出示例。

SWA示例輸出

CPU利用率百分比

snmpwalk -O a -v 2c -c

-M

-m "ALL"

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.2.0

ASYNCOS-MAIL-MIB::perCentCPUUtilization.0 = INTEGER: 16

記憶體利用率百分比

snmpwalk -O a -v 2c -c

-M

-m "ALL"

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.1.0

ASYNCOS-MAIL-MIB::perCentMemoryUtilization.0 = INTEGER: 11

磁碟利用率

snmpwalk -O a -v 2c -c

-M

-m "ALL"

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.27.0

ASYNCOS-MAIL-MIB::diskUtilization.0 = STRING: Total_disk_space: 198.391 GB, Available_disk_space: 107.845 GB, Used_disk_space: 90.545 GB, Used_disk_space in % : 45.64

CPU溫度

snmpwalk -O a -v 2c -c

-M

-m "ALL"

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.9.1.2

風扇表

snmpwalk -O a -v 2c -c

-M

-m "ALL"

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10

電源裝置(PSU)狀態

snmpwalk -O a -v 2c -c

-M

-m "ALL"

.1.3.6.1.4.1.9.9.117.1.3.1

附註：此命令「1」的輸出表示PSU未安裝，「2」表示PSU運行正常，「3」表示無交流電源，「4」表示PSU故障。

介面連結狀態

snmpwalk -O a -v 2c -c

-M

-m "ALL"

.1.3.6.1.4.1.15497.1.2.5.1

附註：在此命令的輸出中，「1」表示介面已啟動，「2」表示介面已關閉。

SMA示例輸出

電源裝置(PSU)狀態

snmpwalk -O a -v 2c -c

-m

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.8

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.8.1.1.1 = INTEGER: 1

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.8.1.2.1 = INTEGER: 2

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.8.1.3.1 = INTEGER: 1

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.8.1.4.1 = STRING: "PS 1"

附註：此命令「1」的輸出表示PSU未安裝，「2」表示PSU運行正常，「3」表示無交流電源，「4」表示PSU故障。

風扇表

snmpwalk -O a -v 2c -c

-m

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.1 = INTEGER: 1

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.2 = INTEGER: 2

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.3 = INTEGER: 3

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.4 = INTEGER: 4

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.5 = INTEGER: 5

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.6 = INTEGER: 6

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.7 = INTEGER: 7

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.8 = INTEGER: 8

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.9 = INTEGER: 9

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.10 = INTEGER: 10

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.11 = INTEGER: 11

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.12 = INTEGER: 12

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.13 = INTEGER: 13

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.14 = INTEGER: 14

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.1 = Gauge32: 10500

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.2 = Gauge32: 10712

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.3 = Gauge32: 10500

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.4 = Gauge32: 11227

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.5 = Gauge32: 10500

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.6 = Gauge32: 11227

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.7 = Gauge32: 10500

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.8 = Gauge32: 11227

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.9 = Gauge32: 10080

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.10 = Gauge32: 10712

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.11 = Gauge32: 10500

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.12 = Gauge32: 11227

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.13 = Gauge32: 10500

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.14 = Gauge32: 10712

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.1 = STRING: "FAN 1"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.2 = STRING: "FAN 2"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.3 = STRING: "FAN 3"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.4 = STRING: "FAN 4"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.5 = STRING: "FAN 5"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.6 = STRING: "FAN 6"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.7 = STRING: "FAN 7"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.8 = STRING: "FAN 8"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.9 = STRING: "FAN 9"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.10 = STRING: "FAN 10"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.11 = STRING: "FAN 11"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.12 = STRING: "FAN 12"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.13 = STRING: "FAN 13"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.14 = STRING: "FAN 14"

CPU利用率百分比

snmpwalk -O a -v 2c -c

-m

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.2.0

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.2.0 = INTEGER: 0

記憶體利用率百分比

snmpwalk -O a -v 2c -c

-m

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.1.0

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.1.0 = INTEGER: 0

磁碟利用率

snmpwalk -O a -v 2c -c

-m

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.27.0

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.27.0 = STRING: "Total_disk_space: 556.391 GB, Available_disk_space: 526.995 GB, Used_disk_space: 29.396 GB, Used_disk_space in % : 5.28"

CPU溫度

snmpwalk -O a -v 2c -c

-m

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.9.1.2

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.9.1.2.1 = INTEGER: 35

介面連結狀態

snmpwalk -O a -v 2c -c

-m

.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8

iso.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1 = INTEGER: 1

iso.3.6.1.2.1.2.2.1.8.2 = INTEGER: 2

附註：在此命令的輸出中，「1」表示介面已啟動，「2」表示介面已關閉。

檢視OID

思科不提供內容安全裝置的OID清單。您可以使用第三方MIB瀏覽器應用程式(如Pessler MIB Imported)將MIB檔案轉換為檢視OID。您可以從此連結下載此第三方應用程式。

以下是讀取OID的步驟：

步驟1.下載MIB瀏覽器軟體

步驟2.下載內容安全裝置的MIB檔案(最新的MIB檔案可在此處下載。)

影象：下載MIB檔案

步驟3.將MIB檔案匯入到應用程式中。

附註：您需要下載並匯入SMI MIB和Web MIB。

步驟4.您可以檢視MIB檔案中定義的所有OID。

註：請注意，某些OID（例如與風扇表和電源相關的OID）在虛擬實驗室環境中可能不會返回任何輸出。這是因為虛擬裝置中不存在這些元件。

相關資訊

- Cisco Secure Web Appliance AsyncOS 15.2使用手冊

- 在SWA中配置SNMP並對其進行故障排除