目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

設定步驟

驗證

疑難排解

參考資料

簡介

本文檔介紹在阻止對搜尋引擎門戶的訪問時，允許在安全網路裝置(SWA)中使用Google reCAPTCHA的步驟。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Cisco Secure Web Access和HTTPS解密。

思科建議您：

- 已安裝物理或虛擬SWA。

- 許可證已啟用或已安裝。

- 安裝精靈已完成。

- 對SWA圖形使用者介面(GUI)的管理訪問。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

設定步驟

步驟 1.如果尚未啟用HTTPS解密，請從GUI導航到Security Services並選擇HTTPS Proxy,。

注意：必須為此配置啟用HTTPS解密。如果未啟用，請參閱本文檔末尾提供的參考文章。

步驟 2.從GUI導航到網路安全管理器，然後選擇自定義和外部URL類別，建立兩個自定義URL類別，一個用於google.com，另一個用於Google reCAPTCHA。按一下Submit。

為Google建立自定義URL類別

為Google建立自定義URL類別

步驟 3.在GUI中，導航到網路安全管理器並選擇解密策略，建立解密策略以解密google.com。按一下URL Categories 旁邊的None Selected，然後選擇Google 自定義URL類別。點選提交。

解密Google的解密策略

步驟 3.1.導航到解密策略，然後點選GoogleDecrypt策略行中的監控。

步驟 3.2.選擇Google Category行中的Decrypt，然後按一下Submit。

選擇已建立的自定義URL類別，以便Google在解密策略中對它進行解密

步驟 4.從GUI導航到網路安全管理器，然後選擇訪問策略，建立允許Google reCAPTCHA的訪問策略，然後選擇captchaallow作為URL類別。

允許Google RECAPTCHA的訪問策略

步驟 4.1.導航到訪問策略，然後點選GoogleCaptchAccessPolicy策略行中的監控。選擇Captchaallow 類別旁的Allow。提交和提交更改。

為Google RECAPTCHA選擇Created Custom URL Category以在訪問策略中允許它

步驟 5.確保已在全局訪問策略中阻止了Predefined URL Category Filtering中的搜尋引擎和門戶：

阻止搜尋引擎訪問的預設策略

驗證

您可以看到對Google reCAPTCHA的訪問起作用，但是在啟用HTTPS解密並在訪問策略中允許對Google reCAPTCHA的訪問後，搜尋引擎(Google)訪問仍然被拒絕：

Google CAPTCHA Works

1675880489.667 279 10.106.40.203 TCP_MISS_SSL/200 23910 GET https://www.google.com:443/recaptcha/api2/anchor?ar=1&k=6LdN4qUZAAAAAPyazim2yiy0gbIk_6lleC09ISAe&co=... - DIRECT/www.google.com text/html ALLOW_CUSTOMCAT_12-GoogleCaptchaAccessPolicy-DefaultGroup-NONE-NONE-NONE-DefaultGroup-NONE <"C_Capt",6.9,-,"-",-,-,-,-,"-",-,-,-,"-",-,-,"-","-",-,-,"IW_srch",-,"-","Search Engines and Portals","-","Unknown","Unknown","-","-",685.59,0,-,"-","-",-,"-",-,-,"-","-",-,-,"-",-,-> - - -

Google站點被阻止

1675880581.157 0 10.106.40.203 TCP_DENIED/403 0 GET "https://google.com/favicon.ico" - NONE/- - BLOCK_WEBCAT_12-DefaultGroup-DefaultGroup-NONE-NONE-NONE-NONE-NONE <"IW_srch",6.9,-,"-",-,-,-,-,"-",-,-,-,"-",-,-,"-","-",-,-,"IW_srch",-,"-","Search Engines and Portals","-","Unknown","Unknown","-","-",0.00,0,-,"-","-",-,"-",-,-,"-","-",-,-,"-",-,-> - - -

疑難排解

如果對Google reCAPTCHA的訪問被阻止，您可以在SWA CLI中檢查訪問日誌。如果您看到Google URL而非Google reCAPTCHA URL，則可能是因為未啟用解密：

1675757652.291 2 192.168.100.79 TCP_DENIED/403 0 CONNECT tunnel://www.google.com:443/ - NONE/- - BLOCK_WEBCAT_12-DefaultGroup-Finance_Access_Systems-NONE-NONE-NONE-NONE-NONE

參考資料

- Cisco Secure Web Appliance的AsyncOS 14.5使用手冊- GD（常規部署） -連線、安裝和配置[Cisco Secure Web Appliance] -思科

- 用於HTTPS解密的WSA證書使用情況