目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

VPN 3000集中器如何實施VRRP?

配置VRRP

同步配置

相關資訊

簡介

虛擬路由器備援通訊協定 (VRRP) 可排除靜態預設路由環境中的單一故障點。VRRP 會指定一種選擇通訊協定，將虛擬路由器（VPN 3000 系列集中器叢集）的責任動態指派給 LAN 上的某一個 VPN 集中器。控制與虛擬路由器相關聯的IP地址的VRRP VPN集中器稱為主路由器，它轉發傳送到這些IP地址的資料包。當主裝置不可用時，備份VPN集中器代替主裝置。

注意：請參閱「配置」 |系統 | IP路由 VPN 3000 Concentrator Series User Guide或VPN 3000 Concentrator Manager該部分的線上幫助中的「| Redundancy」，以獲得有關VRRP以及如何配置的完整資訊。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文檔中的資訊基於Cisco VPN 3000系列集中器。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

VPN 3000集中器如何實施VRRP?

1. 冗餘VPN集中器由組標識。

2. 為組選擇了單個主要。

3. 一個或多個VPN集中器可以是組的主備份。

4. 主裝置將其狀態告知備份裝置。

5. 如果主節點無法傳達其狀態，VRRP會按優先順序嘗試每個備份。響應備份將承擔主備份角色。

注意：VRRP僅對隧道連線啟用冗餘。因此，如果發生VRRP故障切換，備份將僅偵聽隧道協定和流量。Ping VPN集中器不起作用。參與的VPN集中器必須具有相同的配置。為VRRP配置的虛擬地址必須與主節點的介面地址上配置的虛擬地址匹配。

配置VRRP

在此配置中，VRRP在公用和專用介面上配置。VRRP僅適用於兩個或多個VPN集中器並行運行的配置。所有參與的VPN集中器都具有相同的使用者、組和LAN對LAN設定。如果主節點發生故障，備份將開始為以前由主節點處理的流量提供服務。此切換將在3到10秒內發生。在此過渡期間，IPsec和點對點隧道協定(PPTP)客戶端連線斷開時，使用者只需重新連線，而無需更改其連線配置檔案的目標地址。在LAN到LAN連線中，切換是無縫的。

此程式顯示如何實作此範例組態。

在主系統和備份系統上：

1. 選擇Configuration > System > IP Routing > Redundancy。僅更改這些引數。將所有其它引數保留為其預設狀態：

1. 在Group Password欄位中輸入密碼（最多8個字元）。

2. 在主備份系統和所有備份系統的組共用地址（1私有）中輸入IP地址。在本例中，地址為10.10.10.1。

3. 在主系統和所有備份系統的組共用地址（2個公用）中輸入IP地址。在本例中，地址為63.67.72.155。

2. 在所有裝置上，返回Configuration > System > IP Routing > Redundancy視窗，並選中Enable VRRP。

注意：如果之前在兩個VPN集中器之間配置了負載均衡，並且正在它們上配置VRRP，請確保已處理IP地址池配置。如果您使用與以前相同的IP池，則需要更改它們。這是必要的，因為在負載均衡方案中，來自一個IP池的流量僅定向到其中一個VPN集中器。

同步配置

此過程顯示如何通過執行負載平衡將配置從主節點同步到輔助節點，如果執行VRRP，則顯示如何從主節點同步到輔助節點。

1. 在主上，選擇Administration > File Management，然後從CONFIG行按一下View。

2. 開啟帶有配置的Web瀏覽器時，突出顯示並複製配置(cntrl-a、cntrl-c)。

3. 將配置貼上到寫字板中。

4. 選擇Edit > Replace，然後在Find What欄位中輸入主裝置的公共介面IP地址。在替換為(Replace With)欄位中，輸入您計畫在輔助或備份上分配的IP地址。

如果已配置私有IP和外部介面，請對其進行相同操作。

5. 儲存檔案並為其指定您選擇的名稱。但是，請確保將其另存為「文本文檔」（例如synconfig.txt）。

不能另存為.doc（預設值），然後更改副檔名。原因是它儲存了格式，並且VPN集中器只接受文本。

6. 前往輔助節點，然後選擇Administration > File Management > File Upload。

7. 在File on the VPN 3000 Concentrator欄位中輸入config.bak，並瀏覽到PC上儲存的檔案(synconfig.txt)。 然後按一下「Upload」。

VPN Concentrator會上傳它，並自動將synconfig.txt變更為config.bak。

8. 選擇Administration > File Management > Swap Configuration Files，然後按一下OK以使用上傳的配置檔案啟動VPN集中器。

9. 重新導向至「System Reboot（系統重新啟動）」視窗後，保留預設設定，然後按一下Apply。

啟動後，除您之前更改的地址外，其配置與主節點相同。

注意：不要忘記在「負載平衡」或「冗餘」(VRRP)視窗中更改引數。選擇Configuration > System > IP Routing > Redundancy。

注意：或者，選擇Configuration > System > Load Balancing。

相關資訊

- Cisco VPN 3000系列集中器支援頁面

- IPSec 協商/IKE 通訊協定

- 技術支援與文件 - Cisco Systems