目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

問題

解決方案

簡介

本檔案介紹如何停止導向到OpenDNS的出站NetBIOS流量。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco Umbrella。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

問題

當OpenDNS返回受控主機的IP地址而不是標準的NXDOMAIN響應時，Windows系統可以嘗試向OpenDNS傳送NetBIOS流量。Windows將此解釋為有效響應，並啟動與OpenDNS的NetBIOS通訊。

解決方案

要阻止出站NetBIOS流量進入OpenDNS，請完成以下步驟：

1.訪問控制面板中的高級設定。

2.導航至VPN使用者的Domain Typos > Exceptions。

3.將網路中系統的完整主機名新增到例外清單中。

OpenDNS服務不會查詢新增到此清單的主機名。