目錄

簡介

策略選擇中顯示新註冊的SWG漫遊模組需要多長時間？

簡介

本檔案介紹新註冊的安全網路閘道(SWG)漫遊模組在原則選擇中出現的時間。

策略選擇中顯示新註冊的SWG漫遊模組需要多長時間？

在正常情況下，最多可能會經過兩個小時後，儀表板中才會顯示最近新增的SWG漫遊模組，該模組可用於策略附件。

在某些情況下，註冊會花費較長時間，但這不代表典型行為。如果兩小時後儀表板中仍然缺少裝置，請聯絡Cisco Umbrella支援以獲得更多幫助。