目錄

簡介

概觀

不受支援的通訊協定的影響

簡介

本檔案將說明Umbrella Cloud Delivered Firewall(CDFW)可支援的IP通訊協定以及不受支援的通訊協定造成的影響。

概觀

Umbrella Cloud Delivered Firewall(CDFW)僅支援從網際網路傳送和傳送的TCP、UDP和ICMP流量。CDFW會以靜默方式丟棄來自IP協定簇的所有其他協定，而不會在Umbrella控制面板中記錄這些丟包。

不受支援的通訊協定的影響

- 當透過CDFW傳送流量時，使用TCP、UDP或ICMP以外的第4層通訊協定的應用可能會失敗。

- 支援的IP協定簇協定的協定號為：

- ICMP:1

- TCP:6

- UDP:17

- 您可以使用Wireshark檢查第3層（IPv4或IPv6）報頭中的Protocol欄位，以檢查IP協定編號。

- 例如，CDFW不支援編號為46的通訊協定：