目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

問題

解決方案

簡介

本檔案介紹如何在Cisco Umbrella中為自訂封鎖頁面解決損壞的格式。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco Umbrella。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

問題

您會注意到自定義阻止頁面上的標籤已斷開，導致格式化顯示為明文HTML標籤。

Screen_Shot_2021-03-05_at_1.21.37_PM.png

解決方案

導致此問題的錯誤已修正。但是，在管理員編輯錯誤之前，阻止頁面仍可以顯示錯誤。

要解決此問題：

1.從自定義阻止頁面中刪除HTML標籤。

2.重新輸入帶有適當標籤的自定義消息，然後選擇Save。

Screen_Shot_2021-03-18_at_11.58.27_AM.png

3.儲存後，自定義塊頁面將正確顯示，不帶HTML標籤：

Screen_Shot_2021-03-18_at_11.58.34_AM.png