目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

問題

解決方案

原因

簡介

本文檔介紹如何在整合期間解決Meraki控制面板中的Umbrella API錯誤403。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 思科資安防護傘

- Meraki

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

問題

通過在Meraki儀表板中導航到Network-wide > Configure > General > New credentials，在Meraki儀表板中輸入Umbrella API金鑰和金鑰，可以將Meraki與Umbrella整合。在Meraki中輸入Umbrella API金鑰和金鑰值時將會遇到此錯誤：

Umbrella API Error. Code: 403. Error:

解決方案

要與Meraki整合，您必須使用「Umbrella Network Devices」 API金鑰和密碼：

1.開啟Umbrella控制面板。

2.轉到Admin > API Keys > Legacy Keys > Umbrella Network Devices > Generate Token。

3.生成所需的API金鑰和金鑰。

4.將這些憑證輸入到Meraki控制面板中的Network-wide > Configure > General > New credentials。

原因

當使用不正確的Umbrella API金鑰和金鑰型別時，會發生此錯誤。