目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

概觀

ZPA不相容

問題

解決方案

簡介

本文檔介紹如何使用ZScaler Private Access(ZPA)配置Umbrella漫遊安全模組。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco Umbrella漫遊安全模組。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

概觀

Cisco Umbrella漫遊安全模組（AnyConnect或Cisco Secure Client）可與大多數軟體配合使用，但有時需要額外操作才能使兩種型別的軟體按預期工作。

ZScaler Private Access(ZPA)是企業的VPN替代方案。此軟體與Cisco Umbrella歷來存在衝突，ZScaler無法通過合作來生成相容性解決方案。

截至2022年1月，已經在現場找到了解決方案。

ZPA不相容

問題

Zscaler使用ZPA。ZPA充當DNS代理，與Umbrella自己的DNS加密代理軟體衝突。DNS可能無法解析（包括本地DNS），或者可以解析到完全不同的IP，例如100.x.x.x ZScaler IP。

解決方案

思科已根據ZPA的先決條件發現了解決ZPA不相容性的方法。將這些域新增到Umbrella中的Internal Domains清單：

- prod.zpath.net

- private.zscaler.com

- prod.zpath.vip