目錄

簡介

概觀

簡介

本檔案將說明Cisco Umbrella漫遊客戶端裝置匯出限制。

概觀

Umbrella漫遊客戶端管理頁面允許任何使用者下載組織中當前存在的漫遊客戶端清單。此功能適用於當今的大多數過濾器和任意數量的漫遊客戶端。更大的出口可能需要更多時間才能運行。

24747934330900

您可以從漫遊客戶端選項下的Umbrella控制面板下載使用標籤過濾的漫遊客戶端清單。