目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

問題

解決方案

簡介

本文說明如何解決「404:Cisco Umbrella Warn頁面中出現「Page not found」錯誤。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco Umbrella。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

問題

Umbrella Warn頁面正在返回「404:找不到頁面」錯誤。

解決方案

檢查是否已將本文的Umbrella IP範圍新增到外部域清單：在客戶防火牆中允許的安全Web網關的IP清單和域。如果已新增這些域，請從外部域清單中將其刪除，然後再次嘗試警告頁面。如果問題仍然存在，請與Umbrella支援聯絡。