目錄

簡介

瞭解Umbrella和Webex會議IP地址

簡介

本檔案將說明Umbrella如何將Webex會議IP地址歸類為線上會議。

瞭解Umbrella和Webex會議IP地址

Cisco Webex Meeting是一款Web會議應用，使用未分類的動態域和IP地址（CIDR範圍），這些內容無需通知即可更改。以前，如果客戶使用阻止未分類域和IP地址的Web策略，則Umbrella的安全Web網關(SWG)會阻止這些域和IP地址。

為了確保SWG不會通過阻止這些未分類的域和IP地址來中斷Webex會議服務，Umbrella的策略引擎會持續將這些與Webex相關的域和IP地址歸類為Online Meetings。

這意味著客戶不再需要手動管理或維護目標清單或選擇性解密清單中的Webex會議域或IP地址。

瞭解有關Webex Meetings使用的域的更多資訊。

瞭解更多Webex Meetings使用的IP地址。