目錄

簡介

遷移更改

簡介

本文檔介紹如何在Cisco Umbrella中將多個組織更改為單個組織。

遷移更改

從在Cisco Umbrella中擁有多個域的多個組織進行自動遷移目前不再可用。要繼續遷移，請執行以下操作：

1.在新目標組織上部署或重新部署新的AD聯結器。

2.將新的虛擬助理部署或重新部署到新的目標組織。

3.匯入AD樹資料後建立所需的策略。

4.從目標組織中刪除網路並在新組織中建立。

5.將使用者遷移到新的VA。

6.停用舊的AD聯結器和VA。

7.完成遷移。