目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

概觀

簡介

本文檔介紹如何啟用Umbrella Virtual Appliance(VA)以將事件記錄到遠端系統日誌伺服器。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco Umbrella。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

概觀

Umbrella Virtual Appliance 3.1.x及更高版本支援記錄到遠端系統日誌伺服器。

您可以使用此功能將這些消息記錄到syslog伺服器：

- VA升級和重新啟動

- 登入VA和在VA上執行的任何配置命令

- VA將內部域的請求轉發到本地DNS伺服器。通過記錄這些請求，可以瞭解內部域的DNS請求來源。

有關在VA上配置遠端日誌記錄的說明，請參閱Umbrella文檔。