目錄

簡介

為什麼在Cisco Umbrella控制面板中收到「Delete Pending（刪除掛起）」消息？

簡介

本文檔說明為何在Cisco Umbrella控制面板中顯示「刪除待定」消息。

為什麼在Cisco Umbrella控制面板中收到「Delete Pending（刪除掛起）」消息？

Cisco Umbrella對使用者在控制板上的Roaming Computers頁面進行批次操作的方式進行了改進。

過去，部署了數千台漫遊電腦的使用者在超時或刪除或新增標籤等任務操作不完整方面遇到困難。Umbrella新增了一些穩定性和冗餘以確保資料的完整性。

但是，為了確保這些較大的操作在後台執行時不會發生更改，您可以收到一條消息，指示儀表板的Roaming Computers頁面為「只讀」，並且刪除操作為「掛起」。

操作完成時，這是預期情況。進行此操作時，控制面板其餘部分可用，以便您可以檢查使用者已生成的安全活動。