目錄

簡介

概觀

簡介

本文檔介紹對南非Umbrella邊緣資料中心的更改。

概觀

自2021年12月2日起，以下Umbrella邊緣資料更改生效：

- 南非開普敦是Umbrella的一個嶄新地點。客戶現在可以連線到它以獲得完整的SIG服務，包括DNS、安全Web網關和雲交付的防火牆。

- 南非的約翰內斯堡現在支援全面的SIG服務，包括雲交付的防火牆（以前為DNS，並且僅提供安全網路網關）。

為IPsec隧道連線建立了新區域：AF-1.開普敦和約翰內斯堡是這一區域的兩個成員。如果出現維護或故障，連線到其中一個資料中心的連線會自動重定向到另一個資料中心。

兩個資料中心都位於電信公司中立的Teraco主機託管設施，在NAPAfrica網際網路交換中擁有對等。

這些邊緣資料中心的升級擴展了我們迅速增長的全球網路。由於我們創新的全球雲架構和任播路由，這些地區的多數客戶會自動連線到升級的資料中心。

此外，在我們努力為所有資料中心保持高正常運行時間的同時，如果由於任何原因某個資料中心不可用（即使是IPsec隧道），我們的增強路由解決方案將自動無縫地將流量路由到下一個最近的資料中心。