目錄

簡介

概觀

限制父管理員的步驟

簡介

本文檔介紹如何為Umbrella配置多組織或MSP控制檯，以限制父管理員修改特定子組織。

概觀

預設情況下，屬於父組織的管理員對所有子組織具有完全管理員訪問許可權。但是，在某些情況下，您可能希望限制父管理員修改特定子組織。

雖然目前在Multi-org或MSP控制檯中無法實現此功能，但使用本文中描述的變通方法仍有可能獲得相同的結果。

限制父管理員的步驟

要限制來自特定子組織的父管理員，請執行以下步驟：

1. 以子組織的完全管理員身份（包括現有父管理員），登入子組織的傘狀控制面板

2. 在Admin > Accounts下，按一下右上角的「Add」按鈕。

3. 輸入您要限制的父管理員的電子郵件地址，並分配「繞過阻止頁面」角色。

4.單擊「傳送邀請」。 該帳戶在帳戶清單中顯示為「掛起」。

5.讓受限制的父管理員開啟其電子郵件，然後按一下「確認邀請」按鈕。

6.受限制的父管理員必須重定向到多組織控制檯（如果尚未登入，則在登入之後）。

完成這些步驟後，如果受限制的父管理員嘗試開啟子組織，則只需將其重定向到多組織控制檯。