目錄

簡介

本文檔介紹如何修改應用程式風險評分和檢視社群風險評分以便更好地管理應用程式風險。

概觀

「應用程式風險評分覆蓋」允許您立即更改應用程式的風險評分。此功能還引入了社群風險評分，該評分表示客戶為每個應用程式設定的所有自定義風險評分的中位值。社群風險評分能讓您深入瞭解其他組織如何對應用程式風險評分，當您管理自己的風險評估時，還能提供另一個視角。

修改應用程式風險分數

您可以通過應用發現工作流更改任何應用的風險評分：

- 在Umbrella儀表板中，使用應用程式的網格視圖，或各個應用詳細資訊頁面。

- 選擇應用程式並選擇更改風險記分以根據需要調整其分數。

檢視社群風險評分

您可以在以下位置檢視社群風險評分：

- 風險摘要檢視

- 「更改風險評分」對話方塊（在選擇「更改風險評分」選項後顯示）

撤消風險分數覆蓋

您可以隨時恢復為預設的思科複合應用風險評分：

- 在「更改風險評分」選擇清單中，選擇「預設加權風險」以撤消覆蓋。

相關資源

有關詳細資訊，請參閱Umbrella文檔：

- 更改應用詳細資訊

- 檢視應用詳細資訊