目錄

簡介

本文說明如何使用DNS-over-HTTPS(DoH)模板為Umbrella中的Chromebooks啟用私有IP地址報告。

概觀

使用專用IP地址報告，您可以直接在Umbrella控制面板報告中檢視Chromebook的專用IP地址。此功能適用於使用預設和託管訪客會話DoH模板的Chromebook，旨在增強您環境中的裝置可視性和管理。

主要功能

- 私有IP地址報告：

請參閱Umbrella儀表板報告中的Chromebook私有IP地址。

- DoH模板支援：

與預設和託管訪客會話DoH模板相容。

設定步驟

1. 複製DoH模板URI:

從Umbrella儀表板檢索相關的DoH模板。

2. 插入專用IP地址佔位符：

將DEVICE_IP_ADDRESSESplaceholder添加到DoH模板URI中。

3. 更新Google管理控制檯：

在Google管理控制檯中為相應的組織單位(OU)應用更新的DoH模板。

重要附註

- 在配置此功能之前，必須將所有Chromebook更新為ChromeOS 126或更高版本。

- 這可避免可能丟失Internet連線和DNS保護。

- 只有託管網路上的Chromebooks才支援此功能。

相關資源:

有關完整配置說明，請參閱正式文檔：為Chromebook裝置的專用IP地址啟用報告