目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

問題

解決方案

原因

簡介

本文檔介紹如何解決Umbrella SAML配置問題，並顯示「需要驗證SAML配置」錯誤。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Cisco Umbrella。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

問題

在設定SAML/SSO for Umbrella控制面板登入期間，您發現您的配置似乎停滯在「掛起」中，無法重置為預設值。還出現錯誤「需要驗證SAML配置」。選擇取消也不會使配置返回到原始狀態。

Screen_Shot_2019-03-08_at_4.01.57_PM.png

解決方案

如果要重新開始配置：

1.進入SAML嚮導。

2.選擇上一個可返回原始螢幕（從中可以選擇SAML提供程式）。

3.從那裡繼續配置過程。

如果您為提供程式上載了無效或不正確的後設資料，則也可以在驗證步驟中替換它。

一旦您通過了驗證後設資料的步驟，您就有機會在登入從使用者/密碼移動到SAML SSO提供程式之前確認您的配置。

Cisco Umbrella正致力於在即將推出的Umbrella版本中改善這種體驗。

原因

這只是一個警告條件，您仍然可以設定身份驗證。