目錄

簡介

SWG中的美國環網圍欄

簡介

本檔案將說明Cisco Umbrella安全Web閘道如何提供美國振鈴防護。

SWG中的美國環網圍欄

Umbrella的安全Web網關(SWG)中的美國環網圍欄可確保美國客戶的流量在美國境內傳輸。此功能根據地理位置將美國流量通過加拿大邊境的可能性降至最低。

Umbrella的加拿大DC配置為在客戶查詢代理地址時執行Geo-IP檢查：swg-url-proxy-https.sigproxy.qq.opendns.com。如果檢測到客戶IP位於美國，則可將流量重定向到美國資料中心。

美國環網目前僅適用於Umbrella的加拿大資料中心。這意味著，根據可用性，如果美國客戶流量到達溫哥華，則可以按照可用性的順序將流量重定向到LAX、DFW或PAO。如果美國客戶流量到達多倫多，流量可重定向到CHI、NYC或MIA，以可用性為基準。