目錄

簡介

概觀

說明

簡介

本檔案將說明哪些思科傘狀網站一律允許通過雲端提供的防火牆通道。

概觀

本文的目的是提供隧道中始終允許的域和IP地址的清單，這些域和IP地址取代了Umbrella Dashboard的Firewall Policy部分中的任何使用者定義的防火牆規則

說明

在Umbrella Dashboard的防火牆策略部分中配置防火牆規則時，請記住始終允許這些站點通過雲交付的防火牆：

- dashboard.umbrella.com

- login.umbrella.com

- docs.umbrella.com

- support.umbrella.com

- status.umbrella.com

- umbrella.com

- umbrella.cisco.com

- dashboard2.opendns.com

- api.opendns.com

- login.opendns.com

- opendns.com

- Cisco Umbrella任播IP:208.67.222.222、208.67.220.220、208.67.222.220和208.67.220.222

- OpenDNS系列表層IP:208.67.222.123和208.67.220.123